Instalowanie strony kodowej 852 w systemie MS-DOS

Aby po zainstalowaniu systemu Windows możliwe było pełne korzystanie z języka polskiego, należy upewnić się, czy strona kodowa 852 jest obsługiwana przez system MS-DOS. Jeśli używasz systemu MS-DOS w wersji starszej niż 5.0 (jak np. wersje 3.3 lub 4.01), konieczne jest zainstalowanie strony kodowej 852. Strona kodowa 852 zawiera zestaw znaków DOS dla Europy środkowej i wschodniej.

Instalowanie strony kodowej 852:

1.	Windows sugeruje wybranie dla MS-DOS takich samych ustawień kraju i układu klawiatury, jakie wybrane zostały w programie instalacyjnym Windows. Jeśli nie zmieniasz tych ustawień to potwierdź je, tak jak są one podane.

Jeśli zmieniasz podane ustawienia to musisz wpisać w odpowiednim miejscu wybrany kraj i układ klawiatury.

Windows podaje również ścieżkę do katalogów plików systemu MS-DOS. Jeśli chcesz zmienić podaną ścieżkę, skasuj ją za pomocą klawisza BACKSPACE i wpisz nową ścieżkę.

Na przykład, jeśli pliki MS-DOS znajdują się w katalogu o nazwie "DOS4", wpisz c:\ dos4.

2.	Wybierz przycisk "Uruchom".

3.	Windows wyświetli pole dialogu pytając czy chcesz wykonać kopie zapasowe oryginalnych plików MS-DOS przed zainstalowaniem strony kodowej 852.

Jeśli chesz zachować oryginalne ustawienia MS-DOS do przyszłej pracy, włóż pustą dyskietkę do stacji A i wybierz opcję "Kopia zapasowa". Jeśli nie potrzebujesz kopii zapasowych wybierz opcję "Bez kopi zapasowej".

4.	Windows poprosi o włożenie dyskietki z oryginalnego zestawu dyskietek Windows do stacji A.

5.	Włóż dyskietkę i wybierz przycisk "OK".

Windows sprawdzi poprawność zainstalowania obsługi strony kodowej 852 w systemie MS-DOS.

Pamiętaj o tym, że dokonana zmiana w systemie MS-DOS stanie się aktywna dopiero po zakończeniu Windows i ponownym uruchomieniu systemu.