Za długi [tekst].

Tekst, który wprowadzasz, jest za długi. Możesz wpisać maksymalnie 255 znaków tekstu. Zmniejsz liczbę znaków wykorzystanych w tekście.


Brak dostępu do [dokumentu].

Z menu Plik zostało wybrane polecenie Import danych, Wykres Excel albo Przyjmij jako domyślny, a dokument, który chcesz zaimportować, otworzyć lub przyjąć jako domyślny nie jest dostępny.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Nie istnieje podana w okienku dialogowym nazwa dokumentu lub ścieżka.

Sprawdź poprawność pisowni nazwy dokumentu lub ścieżki, a następnie spróbuj ponownie.

Dokument, który próbujesz zaimportować lub otworzyć, jest wykorzystywany przez inną aplikację.

Kiedy dokument przestanie być wykorzystywany, spróbuj ponownie.

Nazwa, pod którą próbujesz zachować dokument, nazwą dokumentu Tylko do odczytu lub dokumentu aktualnie otwartego przez inną aplikację.

Domyślny wykres jest zachowany w pliku STANDARD.GRA. Plik został zmieniony na plik Tylko do odczytu.

Zmień plik STANDARD.GRA na plik umożliwiający zapis i ponów próbę. By uzyskać informacje na temat zmiany atrybutu pliku, (tj. zamiany pliku Tylko do odczytu na plik umożliwiający zapis) zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Przyciski, które pojawiają się w polu komunikatu, ulegają zmianie w zależności od przyczyny wystąpienia błędu.

OK	Zamyka pole komunikatu.

Ponów	Ponawia próbę uzyskania dostępu do dokumentu

Anuluj	Anuluje polecenie.


Brak dostępu do [dokumentu].

Z menu Plik zostało wybrane polecenie Import danych, Wykres Excel albo Przyjmij jako Domyślny, a dokument, który chcesz zaimportować, otworzyć lub przyjąć jako domyślny nie jest dostępny.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Nie istnieje podana w okienku dialogowym nazwa dokumentu lub ścieżka.

Sprawdź poprawność pisowni nazwy dokumentu lub ścieżki, a następnie spróbuj ponownie.

Dokument, który próbujesz zaimportować lub otworzyć, jest wykorzystywany przez inną aplikację.

Kiedy dokument przestanie być wykorzystywany, spróbuj ponownie.

Nazwa, pod którą próbujesz zachować dokument, nazwą dokumentu Tylko do odczytu lub dokumentu aktualnie otwartego przez inną aplikację.

Domyślny wykres jest zachowany w pliku STANDARD.GRA. Plik został zmieniony na plik Tylko do odczytu.

Zmień plik STANDARD.GRA na plik umożliwiający zapis i ponów próbę. By uzyskać informacje na temat zmiany pliku, (tj. zamiany pliku Tylko do odczytu na plik umożliwiający zapis) zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Przyciski, które pojawiają się w polu komunikatu, ulegają zmianie w zależności od przyczyny wystąpienia błędu.

OK	Zamyka pole komunikatu.

Ponów	Ponawia próbę uzyskania dostępu do dokumentu

Anuluj	Anuluje polecenie.


Brak miejsca na dysku

Nie ma wystarczająco dużo miejsca na dysku, aby zachować aktualny wykres jako domyślny.

Usuń niektóre pliki z dysku i spróbuj ponownie zachować plik.

Jeżeli wykres został wcześniej zachowany jako domyślny, nie zakładaj, że ta poprzednia wersja wykresu pozostaje nadal na dysku. Microsoft Graph mógł usunąć stary plik wykresu domyślnego, aby uzyskać miejsce na nowy plik.


Brak możliwości odczytu pliku.

Microsoft Graph nie może odczytać pliku z powodu nienaprawialnego błędu. Plik jest prawdopodobnie uszkodzony.

Spróbuj wykorzystać ostatnią kopię pliku.


Nieprawidłowa nazwa pliku.

Nazwa pliku, która została wprowadzona, nie spełnia warunków obowiązujących przy nadawaniu nazw plikom.

Prawidłowa nazwa pliku składa się z dwóch części, rozdzielonych kropką (.). Pierwsza część może zawierać maksymalnie osiem znaków. Druga część, czyli rozszerzenie, może składać się najwyżej z trzech znaków. Na przykład:  HANDEL.XLS

Znakami, które można wykorzystywać w nazwach plików, są:

a-z         A-Z         0-9          kropka

$  %  '  -  @  {  }  ~  !  #  & _


Maksymalna liczba serii danych do wykresu wynosi  255.

Microsoft Graph dopuszcza wykorzystanie do 255 serii danych na wykresie (zarówno na wykresie głównym, jak i nakładanym).


Maksymalna liczba punktów danych w serii danych wynosi 4000.

Microsoft Graph dopuszcza wykorzystanie do 4000 punktów danych w serii danych, o ile serie danych są zdefiniowane w kolumnach (patrz: Definiowanie serii danych w wierszach i kolumnach).


Liczby ujemne lub zero nie mogą być naniesione na wykres logarytmiczny.

Jedynie liczby dodatnie mogą być zinterpretowane na skali logarytmicznej. Możesz więc nanosić na wykres logarytmiczny tylko wartości większe od zera.

Włącz do wykresu jedynie dane o wartościach dodatnich lub wybierz inny typ wykresu.


Błąd przy wydruku wykresu spowodowany przez drukarkę [drukarka].

Microsoft Graph rysuje wykres w zależności od typu drukarki i programu jej obsługi, określonych w głównej aplikacji. Istnieje wiele przyczyn, powodujących powstawanie błędów przy drukowaniu wykresu:

Jest zbyt mało pamięci pamięci. Spróbuj zamknąć inne aplikacje (na przykład Pomoc) i ponownie wydrukować wykres.

Jeżeli komputer pracuje w sieci i wykorzystuje drukarkę sieciową, mogło nastąpić anulowanie połączenia z drukarką sieciową albo komputer lub drukarka mogą nie być przyłączone do sieci.

Nastąpiło fizyczne uszkodzenie kabla lub połączenie pomiędzy komputerem a drukarką jest wadliwe.

Niewłaściwie zainstalowany jest program obsługi drukarki. Spróbuj zainstalować go ponownie, wykorzystując Panel sterowania w systemie Windows.


Odstępy między kreskami podziałki muszą być większe od 0.

W polu dialogu Skala, opcje Jednostka główna i Jednostka podrzędna określają odstępy między podziałkami, znajdującymi się na osiach. Odstęp między podziałkami musi być liczbą dodatnią.

W opcjach Jednostka główna lub Jednostka podrzędna, wybierz pole wyboru Automatyczne lub podaj liczbę większą od zera.


Nie można dodać więcej formatów własnych.

Możesz zdefiniować maksymalnie 64 formaty własne.

Przed utworzeniem kolejnego formatu, musisz usunąć jeden z formatów własnych (nie możesz usunąć formatu wbudowanego).

Jak usunąć format własny  :

1.	Z menu Format wybierz opcję Liczba.

2.	Zaznacz format własny, który chcesz usunąć.

3.	Naciśnij przycisk Usuń.

4.	Naciśnij przycisk OK.


[Dokument] tylko do odczytu.

Z menu Plik zostało wybrane polecenie Import danych, Wykres Excel lub Przyjmij jako Domyślnya dokument, który chcesz zaimportować, otworzyć lub przyjąć jako domyślny nie jest dostępny.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Nie istnieje podana w okienku dialogowym nazwa dokumentu lub ścieżka.

Sprawdź poprawność pisowni nazwy dokumentu lub ścieżki, a następnie spróbuj ponownie uzyskać dostęp do dokumentu.

Dokument, który próbujesz importować lub otworzyć jest wykorzystany przez inną aplikację.

Kiedy dokument przestaje być wykorzystywany, spróbuj ponownie go otworzyć.

Nazwa dokumentu, który chcesz zachować, jest taka sama jaka nazwa innego dokumentu Tylko do odczytu lub wykorzystywanego przez inną aplikację.

Domyślny wykres jest zachowany w pliku STANDARD.GRA. Plik został zmieniony na Tylko do odczytu.

Zmień plik STANDARD.GRA na plik umożliwiający zapis i ponów próbę. By uzyskać informacje na temat zmiany pliku, (tj. zamiany pliku Tylko do odczytu na plik umożliwiający zapis) zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Przyciski, które pojawiają się w polu komunikatu ulegają zmianie, w zależności od przyczyny  wystąpienia błędu.

OK	Zamyka pole komunikatu.

Ponów	Ponawia próbę uzyskania dostępu do dokumentu

Anuluj	Anuluje polecenie.


[Dokument] obecnie używany. Czy otworzyć jako Tylko do odczytu?

Z menu Plik zostało wybrane polecenie Import danych, Wykres Excel lub Przyjmij jako Domyślnya dokument, który chcesz zaimportować, otworzyć lub przyjąć jako domyślny nie jest dostępny.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Nie istnieje podana w okienku dialogowym nazwa dokumentu lub ścieżka.

Sprawdź poprawność pisowni nazwy dokumentu lub ścieżki, a następnie spróbuj ponownie uzyskać dostęp do dokumentu.

Dokument, który próbujesz importować lub otworzyć jest wykorzystany przez inną aplikację.

Kiedy dokument przestaje być wykorzystywany, spróbuj ponownie go otworzyć.

Nazwa dokumentu, który chcesz zachować, jest taka sama jaka nazwa innego dokumentu Tylko do odczytu lub wykorzystywanego przez inną aplikację.

Domyślny wykres jest zachowany w pliku STANDARD.GRA. Plik został zmieniony na Tylko do odczytu.

Zmień plik STANDARD.GRA na plik umożliwiający zapis i ponów próbę. By uzyskać informacje na temat zmiany pliku, (tj. zamiany pliku Tylko do odczytu na plik umożliwiający zapis) zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Przyciski, które pojawiają się w polu komunikatu ulegają zmianie, w zależności od przyczyny  wystąpienia błędu.

OK	Zamyka pole komunikatu.

Ponów	Ponawia próbę uzyskania dostępu do dokumentu

Anuluj	Anuluje polecenie.


Wartość musi być liczbą.

W polu dialogu Skala zostało wyczyszczone jedno lub kilka pól wyboru Automatyczne, lecz nie została wpisana w polu liczba z nim związana.

Wpisz liczbę albo zaznacz pole wyboru Automatyczne.


Jednostka podrzędna musi być mniejsza od jednostki głównej.

Jednostki główna i podrzędna określają odstępy między podziałkami na osiach. Jednostki główne odnoszą się do głównych podziałek na osiach, natomiast Jednostka podrzędna do pozostałych. Liczba, którą wpiszesz w polu dialogu Skala, przy określeniu przyrostu jednostki podrzędnej musi być mniejsza od liczby wpisanej dla jednostki głównej.

Jeżeli nie wiesz, jaką wartość podać, wybierz pole wyboru Automatyczne, znajdujące się obok pól Jednostka główna i Jednostka podrzędna w polu dialogu Format skali osi. Microsoft Graph określi poprawny układ wartości. Określaj jednostki główne i podrzędne jedynie dla wykresu "ręcznie" sformatowanego.


Wartość maksymalna osi musi być większa od wartości mnimalnej.
Wartość maksymalna osi musi być większa od wartości minimalnej.

Wartość minimalna jest najmniejszą, a maksymalna największą liczbą na osi. Liczby umieszczone na osiach są wyskalowane pomiędzy wartością minimalną a maksymalną. Liczba, którą podajesz w polu dialogu Skala, musi być mniejsza od liczby podanej dla wartości maksymalnej.

Jeżeli nie wiesz, jaką wartość podać, wybierz pole wyboru Automatyczne, znajdujące się obok pól Wartość minimalna i Wartość maksymalna w polu dialogu Format skali osi. Microsoft Graph określi poprawny układ wartości. Określaj jednostki główne i podrzędne jedynie dla wykresu "ręcznie" sformatowanego. Upewnij się, czy wpisana wartość maksymalna jest większa od minimalnej.


Jednostka skali logarytmicznej musi wynosić co najmniej 10.

Skala logarytmiczna osi jest oparta na potędze liczby 10. Dla określenia wartości przyrostów jednostek głównych i podrzędnych musisz podać liczbę 10 lub od niej większą.


Niepoprawna liczba.

W zależności od polecenia, które zostało wybrane, musisz wpisać w pole liczbę w formacie całkowitym albo dziesiętnym.

Jeśli zostanie wyświetlony powyższy komunikat, to znaczy, że została wprowadzona liczba w niewłaściwym formacie. Musisz ją usunąć i wprowadzić od nowa.


Nie można otworzyć programu obsługi drukarki.

Microsoft Graph rysuje wykres w zależności od typu drukarki i programu jej obsługi, określonych w głównej aplikacji. Powstały błąd jest spowodowany nie możnością otwarcia programu obsługi drukarki.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Jest zbyt mało pamięci. Spróbuj zamknąć inne aplikacje (na przykład Pomoc) i ponownie wydrukować wykres.

Niewłaściwie zainstalowany jest program obsługi drukarki. Spróbuj zainstalować go ponownie, wykorzystując Panel sterowania w systemie Windows.


Błąd pliku: dane mogą być zniszczone.

Błąd wystąpił podczas otwierania wykresu programu Microsoft Excel. Być może ten wykres zawierał format niezrozumiały dla programu Microsoft Graph. Graph wczytał tyle formatów, ile tylko było możliwe.


Nie można znaleźć [dokumentu].

Microsoft Graph nie może znaleźć dokumentu, który próbujesz otworzyć lub wczytać. Dokument taki albo nie istnieje, albo została podana niewłaściwa nazwa katalogu lub dysku, bądź został popełniony błąd w pisowni nazwy dokumentu.

Naciśnij przycisk OK, a następnie wybierz ponownie polecenie Import danych, Wykres Excel  lub Przyjmij jako Domyślny. Wykorzystaj pole dialogu, aby odnaleźć poprawną nazwę i położenie pliku, który chcesz otworzyć.


Brak dostępu do [dokumentu].

Domyślny wykres jest zachowany w pliku STANDARD.GRA. Plik został zmieniony na plik Tylko do odczytu.

Zmień plik STANDARD.GRA na plik umożliwiający zapis a następnie ponownie wybierz z menu Plik polecenie Przyjmij jako Domyślny.

By uzyskać informacje na temat zmiany pliku, (tj. zamiany pliku Tylko do odczytu na plik umożliwiający zapis) zapoznaj się z dokumentacją Windows.


Wykres tego typu musi zawierać dokładnie trzy serie danych.

Wykres typu min-maks-zamknięcie jest przeznaczony do porównywania cen: najwyższych, najniższych i zamknięcia giełdy z każdego dnia. Wykres musi zawierać dokładnie trzy serie w podanej niżej kolejności:

Ceny najwyższe

Ceny najniższe

Ceny zamknięcia

Kategoriami powinny być dni, w których wystąpiły wahania cen.


Wykres tego typu musi zawierać dokładnie cztery serie danych.

Wykres typu sprzedaż-min-maks-zamknięcie jest przeznaczony do przedstawienia wielkości sprzedaży i porównywania cen: najwyższych, najniższych i zamknięcia giełdy z każdego dnia. Wykres musi zawierać dokładnie cztery serie w podanej niżej kolejności:

Wielkość sprzedaży

Ceny najwyższe

Ceny najniższe

Ceny zamknięcia

Pierwsza seria jest narysowana na wykresie głównym. Pozostałe serie umieszczone są na wykresie nakładanym. Kategoriami powinny być dni, w których wystąpiły wahania cen.


Wykres tego typu musi zawierać dokładnie cztery serie danych.

Wykres typu min-maks-otwarcie-zamknięcie jest przeznaczony do porównywania cen: najwyższych, najniższych oraz otwarcia i zamknięcia giełdy z każdego dnia. Wykres musi zawierać dokładnie cztery serie w podanej niżej kolejności:

Ceny otwarcia

Ceny najwyższe

Ceny najniższe

Ceny zamknięcia

Kategoriami powinny być dni, w których wystąpiły wahania cen.


Wykres tego typu musi zawierać dokładnie pięć serii danych.

Wykres typu sprzedaż-min-maks-otwarcie-zamknięcie jest przeznaczony do przedstawienia wielkości sprzedaży i porównywania cen: najwyższych, najniższych oraz otwarcia i zamknięcia giełdy z każdego dnia. Wykres musi zawierać dokładnie cztery serie w podanej niżej kolejności:

Wielkość sprzedaży

Ceny otwarcia

Ceny najwyższe

Ceny najniższe

Ceny zamknięcia

Pierwsza seria jest narysowana na wykresie głównym. Pozostałe serie umieszczone są na wykresie nakładanym. Kategoriami powinny być dni, w których wystąpiły wahania cen.


Na wykres punktowy (XY) nie można nałożyć innego typu wykresu. Czy usunąć wykres nakładany?

Jeśli chcesz wykorzystać wykres punktowy (XY) na wykresie złożonym, to oba wykresy: główny i nakładany muszą być wykresami punktowymi (XY).

Tak	Usuwa wykres nakładany, przenosząc wszystkie serie do wykresu głównego; używa formatu wybranego dla wykresu głównego.

Nie	Wyświetla ponownie pole dialogu, co umożliwia dokonanie ponownego wyboru.

Anuluj	Anuluje polecenie.


Za długa nazwa czcionki.

Nazwa czcionki, którą wpisałeś w polu dialogu Czcionka, jest za długa. Maksymalna liczba znaków, którą możesz wprowadzić, wynosi 32.

Sprawdź długość nazwy czcionki, którą wpisałeś i ponów próbę.


Nie można utworzyć kopii zapasowej. Czy zachować plik STANDARD.GRA bez kopii?

Microsoft Graph nie może utworzyć kopii pliku STANDARD.GRA. By utworzyć aktualną kopię pliku, plik powinien umożliwiać zapis. Sprawdź atrybuty pliku i ponów próbę.

OK	Kontynuuje ustawienie aktualnego wykresu jako wykresu domyślnego, bez tworzenia kopii pliku.

Anuluj	Anuluje polecenie.

By uzyskać informacje na temat zmiany pliku, (tj. zamiany pliku Tylko do odczytu na plik umożliwiający zapis) zapoznaj się z dokumentacją Windows.


Czy zastąpić istniejący plik STANDARD.GRA?

Wykres domyślny oraz dane zostały już ustawione. Naciskając przycisk OK, zastępujesz poprzednio ustawiony wykres domyślny aktualnym.


Dokument nie został zachowany.

Proces zachowywania pliku został zatrzymany. Microsoft Graph nie zachował nowej wersji. Usuń niepotrzebne pliki z dysku, a następnie spróbuj ustawić ponownie wykres domyślny. By uzyskać informacje na temat usuwania plików, zapoznaj się z dokumentacją systemu Windows.


Dokument nie został zachowany. Wszystkie poprzednio zachowane kopie pliku zostały usunięte.

Proces zachowywania pliku został zatrzymany. Microsoft Graph usunął oryginalny dokument z dysku, aby zachować go w pamięci, jednakże nie udało mu się zachować nowej wersji. Usuń niepotrzebne pliki z dysku, a następnie spróbuj ustawić ponownie wykres domyślny. By uzyskać informacje na temat usuwania plików, zapoznaj się z dokumentacją systemu Windows.


Nie można usunąć formatu wbudowanego.

Możesz usunąć formaty własne, ale nie możesz usunąć formatów wbudowanych.


Za długi format.

Format, który wprowadzasz, jest za długi. Możesz maksymalnie wpisać 255 znaków. Zmniejsz liczbę znaków wykorzystywanych w formacie lub anuluj wprowadzanie.


Niepoprawny format liczby.

Microsoft Graph nie przyjmuje formatu liczby, która została wpisana.

Popraw format lub wybierz jeden z formatów wbudowanych.

By uzyskać dodatkowe informacje, patrz: Tworzenie własnych formatów liczb.


Szerokość kolumny musi wynosić od 1 do 255.

Microsoft Graph ustawia szerokość kolumny w oparciu o szerokość nie sformatowanych liczb. Maksymalna szerokość kolumny wynosi 255 nie sformatowanych znaków. Liczba znaków aktualnie wyświetlanych w komórce może się zmieniać w zależności od stylu czcionki i formatu. W polu dialogu Szerokość kolumny zmień szerokość kolumny na wartość z przedziału od 1 do 255.


Nie można przesunąć komórek z danymi poza arkusz.

Aby nie dopuścić do zniszczenia danych, Microsoft Graph nie zezwala na wykorzystanie z menu Edycja polecenia Wstaw wiersz/kolumnę w celu przeniesienia komórek zawierających dane poza krawędzie arkusza danych. Usuń lub wyczyść komórki albo przenieś dane w inne miejsce, a następnie ponów próbę.


Nieprawidłowe hasło.

Hasło, które zostało wprowadzone, nie jest poprawne. W związku z tym nie możesz wczytać lub otworzyć dokumentu. Ponów próbę, podając poprawne hasło.


Dane w Schowku mają inny rozmiar lub kształt niż dane w zaznaczonym obszarze.

Obszar, który został zaznaczony, jest za duży lub za mały dla danych znajdujących się w Schowku. Dołączany obszar musi być:

pojedynczą komórką lub

prostokątem o identycznych wymiarach i kształcie co kopiowany obszar lub

prostokątem zdolnym pomieścić dwa lub więcej prostokątów o identycznych wymiarach i kształcie co kopiowany obszar.

Zaznacz inny obszar włączany, a następnie ponów próbę.


Rysunek za duży do skopiowania. Tylko dane będą skopiowane.

Zaznaczenie zajmuje większy obszar niż przewidywany w systemie Windows dla obiektu graficznego. Dane zostaną skopiowane, ale nie zostaną skopiowane wszystkie formaty.

Aby skopiować obszar jako rysunek, zmniejsz dokonany wybór przez:

Zaznaczenie mniejszej powierzchni na arkuszu danych

Zmniejszenie rozmiaru czcionek i szerokości kolumny w zaznaczonym obszarze

Usunięcie pustych lub wyłączonych wierszy lub kolumn w zaznaczonym obszarze.

Patrz także:

Zmiana szerokości kolumny

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Usuwanie wierszy i kolumn

Włączanie i wyłączanie danych z wykresów


Serie rysowane na osi X nie mogą być wyłączone.

Dokonany wybór włącza serie danych, zaznaczone przez X w nagłówku wiersza lub kolumny. Jeśli skala osi X zostanie obliczona dla danej serii, nie można jej wyłączyć z wykresu. Wyłączenie takiej serii będzie możliwe gdy:

Zaznaczysz inną serię i wybierzesz z menu Seria danych polecenie Wykreśl na osi X.

Lub

Wybierzesz inny wykres niż punktowy (XY).


Wiersze już włączone.

Zaznaczony wiersz lub wiersze zostały już włączone do wykresu, a zostało wybrane z menu Seria danych polecenie Z wierszem/kolumną.


Wiersze już wyłączone

Zaznaczony wiersz lub wiersze zostały już wyłączone z wykresu, a zostało wybrane z menu Seria danych polecenie Bez wiersza/kolumny.


Kolumny już włączone.

Zaznaczona kolumna lub kolumny zostały już włączone do wykresu, a zostało wybrane z menu Seria danych polecenie Z wierszem/kolumną.


Kolumny już wyłączone.

Zaznaczona kolumna lub kolumny zostały już wyłączone z wykresu, a zostało wybrane z menu Seria danych polecenie Bez wiersza/kolumny.


Serie rysowane na osi X nie mogą być usunięte.

Dokonany wybór włącza serie danych, zaznaczone przez X w nagłówku wiersza lub kolumny. Jeśli skala osi X zostanie obliczona dla danej serii, to nie można jej usunąć z wykresu. Usunięcie takiej serii będzie możliwe, gdy:

Zaznaczysz inną serię i wybierzesz z menu Seria danych polecenie Wykreśl na osi X.

Lub

Wybierzesz inny wykres niż punktowy (XY).


Nie można otworzyć Schowka.

Próbujesz wykonać czynności, które wymagają wykorzystania Schowka; jednakże jego otwarcie nie jest możliwe.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Inna aplikacja może wykorzystywać Schowek do kopiowania lub wklejania. Odczekaj do momentu zakończenia tej operacji i ponów próbę.

Jest za mało wolnej pamięci, aby wykorzystać Schowek. Spróbuj zamknąć inne aplikacje (na przykład Pomoc) i ponów próbę.


Nie można opróżnić Schowka.

Próbujesz wykonać czynności, które wymagają wykorzystania Schowka; jednakże jego otwarcie nie jest możliwe.

Oto niektóre z przyczyn i sposobów postępowania w takich przypadkach:

Inna aplikacja może wykorzystywać Schowek, podczas gdy Microsoft Graph próbuje coś do niego przesłać. Ponów próbę.

Inna aplikacja wykorzystywała Schowek i nie zamknęła go poprawnie, uniemożliwiając w ten sposób innym aplikacjom korzystanie ze Schowka. Zakończ pracę z programem Microsoft Graph, uruchom go ponownie i ponów próbę użycia Schowka.

Jest za mało wolnej pamięci, aby użyć Schowka. Spróbuj zamknąć inne aplikacje (na przykład Pomoc) i ponów próbę.


Importowane dane przekraczają obszar arkusza danych.
Importowane dane przekraczają obszar arkusza danych. Naciśnij OK, aby wczytać to, co się zmieści.

Dane są wczytywane począwszy od aktywnej komórki. Ilość miejsca pomiędzy aktywną komórką a prawym dolnym rogiem arkusza danych nie jest wystarczająco duża, aby pomieścić wczytywane dane. Naciskając przycisk OK, wczytujesz tyle danych, ile się zmieści w wolnym obszarze arkusza danych. Możesz też wybrać przycisk Anuluj i wtedy:

Określ mniejszy zakres danych przeznaczonych do wczytania

Lub

Zaznacz komórkę najbliższą lewego górnego rogu arkusza danych i spróbuj wczytać ponownie.


Wpisana nazwa nie jest zdefiniowana w wybranym pliku.

Microsoft Graph nie może znaleźć nazwy, która została wpisana. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Sprawdź, czy nie został popełniony błąd w pisowni nazwy, zdefiniowanej w pliku

Podaj raczej zakres niż nazwę (na przykład, A1:C5)

O ile plik nie jest duży, możesz wczytać cały plik.


[Tekst] będzie zinterpretowany jako nazwa zakresu. Czy kontynuować?

Wpisana nazwa zawiera znaki, które mogą być zinterpretowane jako określenia zakresu, a nie jako same nazwy. W takiej sytuacji anuluj komunikat i popraw nazwę. Jeżeli miał być wpisany zakres, naciśnij przycisk OK, aby kontynuować wczytywanie danych.


Importowane dane zawierają więcej formatów niż Graph może pomieścić.
Importowane dane zawierają więcej formatów niż Graph może pomieścić. Czy zmienić nadmiarowe formaty na Ogólny?

Microsoft Graph może maksymalnie pomieścić 64 formaty. Obecnie Graph zawiera pewną ich liczbę. Po dodaniu wszystkich formatów wczytywanych danych, liczba ta przekroczy 64. Naciskając przycisk OK, spowodujesz zmianę wszystkich formatów od sześćdziesiątego czwartego na ogólne.

Aby wczytać dane bez naruszania ich formatu, usuń niepotrzebne formaty własne, a następnie ponownie wczytaj dane.


Importowane dane zastąpią istniejące. Czy kontynuować?

Wczytane dane zastąpią istniejące dane w jednej lub kilku komórkach. Aby tego uniknąć, wczytaj dane w jakimś innym miejscu arkusza danych.


Nie można odczytać tego pliku.

Microsoft Graph nie może odczytać pliku z powodu nieodwracalnego błędu. Plik jest prawdopodobnie uszkodzony. Spróbuj wykorzystać ostatnią jego kopię.


Za mało pamięci, żeby zaimportować dane.

Microsoft Graph nie może wczytać danych, dopóki nie zwolnisz trochę pamięci.

Wykonaj jedną lub obie czynności:

Wczytaj mniejszy zakres danych.

Zamknij inne dokumenty i aplikacje.


W tym pliku nie występują nazwy zakresów.

Plik, który został wybrany, jest albo zwykłym plikiem tekstowym albo plikiem tekstowym typu .CSV. Żaden z tych plików nie zawiera nazw zakresów.

Jednakże możesz określić zakres, tak aby wczytać dane z tych plików według wzoru A1:B5. Napis ten oznacza: wczytaj dwa pierwsze słowa (od A do B) z pierwszych pięciu linii (od 1 do 5).

Patrz także:

Importowanie danych z innych plików


Ten program może być uruchomiony tylko z innego programu.

Microsoft Graph tworzy wykresy, które są osadzone w dokumentach, utworzonych przez inne aplikacje. Nie jest on opracowany jako samodzielna aplikacja. Nie tworzy on, z wyjątkiem wykresu domyślnego (STANDARD.GRA), plików dokumentów.


Czy wstawić z powrotem wykres i dane do dokumentu, przed zamknięciem programu Graph?

Menedżer programów próbuje zamknąć wszystkie otwarte aplikacje przed zakończeniem pracy. Masz do wyboru:

Tak	Wstawić z powrotem dane i wykres do głównej aplikacji przed zamknięciem programu Microsoft Graph.

Nie	Odrzucić dane i wykres, a następnie zamknąć Graph.

Anuluj	Nie zamykać żadnej aplikacji.


Za mało pamięci, aby wstawić z powrotem tę ilość danych.
Za mało pamięci, aby wstawić z powrotem tę ilość danych. Czy zakończyć pracę z programem Graph i zaniechać zmian?

Możesz nacisnąć przycisk Anuluj i spróbować zamknąć niektóre aplikacje lub dokumenty, aby zwolnić trochę pamięci. Możesz także nacisnąć przycisk OK, zamykając w ten sposób Microsoft Graph bez aktualizacji danych i wykresu w głównej aplikacji. Wszystkie zmiany, które zostały dokonane od ostatniej aktualizacji wykresu i danych w głównej aplikacji, będą zniszczone.


Za mało pamięci,  aby wstawić z powrotem tę ilość danych.
Za mało pamięci, aby wstawić z powrotem tę ilość danych. Czy zakończyć pracę z programem Graph i zaniechać zmian?

Możesz nacisnąć przycisk Anuluj i spróbować zamknąć niektóre aplikacje lub dokumenty, aby zwolnić trochę pamięci. Możesz także wybrać polecenie Przyjmij jako domyślny, aby zachować dane i wykres w pliku STANDARD.GRA.

Możesz również nacisnąć przycisk OK, zamykając w ten sposób Microsoft Graph bez aktualizacji danych i wykresu w głównej aplikacji. Wszystkie zmiany, które zostały dokonane od ostatniej aktualizacji wykresu i danych w głównej aplikacji, będą zniszczone.


Musisz zamknąć pole dialogu w programie Microsoft Graph przed zamknięciem samego programu Graph.

Główna aplikacja próbuje zamknąć Microsoft Graph, ale w programie Graph jest otwarte pole dialogu. Naciśnij przycisk Anuluj, aby zamknąć pole dialogu lub dokończ rozpoczęte czynności, tak aby Graph mógł zostać zamknięty.


Liczba musi być z przedziału od [liczba] do [liczba].

Została wpisana nieprawidłowa liczba. Wprowadź liczbę należącą podanego do przedziału.


Czy uaktualnić wykres w [dokumencie]?

Tak	Aktualizuje zmiany wprowadzone na wykresie, a następnie kończy pracę z programem Graph.

Nie	Kończy pracę z programem Graph, bez aktualizacji zmian dokonanych na wykresie.

Anuluj	Anuluje polecenie.


Za mało pamięci. Czy kontynuować bez możliwości cofnięcia
Za mało pamięci. Czy kontynuować bez możliwości cofnięcia?

Nie ma wystarczająco dużo pamięci dla czynności, którą chcesz wykonać. Będzie można dokończyć rozpoczęte działania, ale nie będzie można korzystać z polecenia Cofnij po wykonaniu czynności.

OK	Kontynuuje wykonywanie czynności, bez możliwości ich anulowania.

Anuluj	Powoduje przerwanie wykonywania operacji oraz anuluje efekt już wykonanych czynności.


Rozmiar czcionki musi być większy od 1 i mniejszy od 409 punktów.

Rozmiar czcionki jest mierzony w punktach, zatem musi być wpisana liczba naturalna. Maksymalny rozmiar, który możesz wprowadzić do wykresu, wynosi 409 punktów. Pole dialogu Czcionka podaje dostępne przy drukowaniu rozmiary. Jeżeli wpiszesz rozmiar, który różni się od wymienionych w polu dialogu, Microsoft Graph wprowadzi rozmiar  najbardziej zbliżony do wprowadzonego  z listy. W zależności od  monitora oraz programu obsługi drukarki, wyniki operacji mogą nie być zadowalające.

Sprawdź podany rozmiar czcionki i ponów próbę.


Za mało pamięci, aby uruchomić Microsoft Graph.

Nie ma wystarczająco dużo wolnej pamięci, aby uruchomić Microsoft Graph. Zamknij inne otwarte aplikacje i spróbuj ponownie go uruchomić.

By uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją systemu Windows.


Otworzenie wykresu programu Microsoft Excel spowoduje usunięcie istniejącego formatu danych i wykresu. Czy kontynuować?

Wczytywany format danych i wykresu całkowicie zastąpi istniejący.

OK	Kontynuuje wykonywanie czynności, bez możliwości ich anulowania.

Anuluj	Powoduje przerwanie wykonywania operacji oraz anuluje efekt już wykonanych czynności.


Rozmiar czcionki musi być większy od 1 i mniejszy od 128 punktów.

Rozmiar czcionki jest mierzony w punktach, zatem musi być wpisana liczba naturalna. Maksymalny rozmiar, który możesz wprowadzić do wykresu, wynosi 128 punktów. Pole dialogu Czcionka podaje dostępne przy drukowaniu rozmiary. Jeżeli wpiszesz rozmiar, który różni się od wymienionych w polu dialogu, Microsoft Graph wprowadzi rozmiar  najbardziej zbliżony do wprowadzonego  z listy. W zależności od  monitora oraz programu obsługi drukarki, wyniki operacji mogą nie być zadowalające.

Sprawdź podany rozmiar czcionki i ponów próbę.


Niewystarczające zasoby systemu, aby wyświetlić całość.

Dostępna część zasobów systemu nie jest wystarczająca, aby Microsoft Graph mógł zaktualizować elementy przedstawione na ekranie. Każde wybrane polecenie, spowodowało właściwe efekty, jednakże na ekranie nie zostały uwidocznione wszystkie zmiany. Aby sprawdzić dostępność zasobów systemu, przełącz się do Menedżera programów w systemie Microsoft Windows i z menu Pomoc wybierz polecenie O aplikacji Menedżer programów. Dostępna część zasobów systemu, podana w procentach, jest wyświetlona w polu dialogu.

Aby zwolnić więcej zasobów systemu, spróbuj zamknąć inne aplikacje lub dokumenty. Następnie, o ile chcesz mieć aktualne dane na ekranie, przesuń okno poza ekran i z powrotem, zmniejsz je do ikony i przywróć ponownie lub zamknij okno i otwórz je powtórnie.


Uaktulnianie wykresu w głównym dokumencie. Oczekiwanie na odpowiedź.
Aktualizacja wykresu w głównym dokumencie. Oczekiwanie na odpowiedź.

Graph próbuje zaktualizować zmiany w głównym dokumencie, jednakże główny dokument nie odpowiada. Spróbuj anulować polecenia Zaktualizuj oraz Koniec i powrót. Następnie przejdź  do głównej aplikacji. Jeżeli w głównej aplikacji jest otwarte pole dialogu, to je zamknij. Przełącz się z powrotem do programu Graph i wybierz ponownie polecenie Zaktualizuj lub Koniec i powrót.


Zaznaczony cały wiersz lub kolumna. Graph zastosuje formatowanie do części zawierającej dane.

Formatowanie wszystkich zaznaczonych komórek zajmie bardzo dużo pamięci. Może to zakłócić proces aktualizacji wykresu w głównej aplikacji. .

Jeżeli naciśniesz OK, Graph określi, które komórki sformatuje, w oparciu o zaznaczony obszar i komórki zawierające dane:

Jeżeli został zaznaczony wiersz, Graph sformatuje wszystkie komórki w wierszu do ostatniej komórki w kolumnie zawierającej dane.

Jeżeli została zaznaczona kolumna, Graph sformatuje wszystkie komórki w kolumnie do ostatniej komórki w wierszu zawierającym dane.

Jeżeli został zaznaczony cały arkusz danych, Graph sformatuje tylko komórki począwszy od komórki w lewym-górnym rogu do ostatniej komórki zawierającej dane lub format.

Aby określić dokładnie, które komórki mają być sformatowane, naciśnij Anuluj, zaznacz określoną komórkę lub zakres (nie cały wiersz lub kolumnę), który chcesz sformatować, a następnie z menu Format wybierz polecenie Liczba.


Polecenie Tytuły (menu Wykres)

To polecenie umożliwia zatytułowanie wykresu lub osi.

Pozostaje niedostępne, kiedy okno Wykres nie jest aktywne.

Podczas przesuwania lub zmiany rozmiaru osi, tekst jest nadal dołączony.

Po wybraniu tego polecenia wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Esc.

Opcje pola dialogu

Wykresu

Umieszcza tekst "Tytuł" powyżej obszaru wykreślania.

Osi wartości (Y) (lub Osi wartości (Z))

Na wykresach dwuwymiarowych umieszcza "Y" pośrodku osi wartości Y. Na wykresach trójwymiarowych ta opcja zmienia się na opcję Osi wartości (Z) i powoduje umieszczenie "Z" pośrodku osi wartości Z.

Osi kategorii (X)

Umieszcza "X" pośrodku osi kategorii X.

Osi serii (Y)

Umieszcza "Y" pośrodku osi serii Y. Opcja dostępna tylko dla wykresów trójwymiarowych.

 Oś wartości (Y) wykresu nakładanego

Umieszcza "Y" pośrodku osi wartości na wykresie nakładanym. Opcja dostępna tylko dla wykresów dwuwymiarowych zawierających wykres nakładany.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Dołączanie tytułu wykresu, tytułów osi, etykiet punktów danych

Patrz także:

Polecenie Etykiety danych

Tekst niedołączony


Polecenie Etykiety danych (menu Wykres)

To polecenie przyłącza etykiety do punktów określających dane na wykresie.

Pozostaje niedostępne, kiedy okno Wykres nie jest aktywne.

Przy wykresach kołowych, możesz nadać etykiety punktom danych, z ich wartością, procentowym udziałem w całości, lub nazwą kategorii.

Przy wszystkich innych wykresach, możesz nadać etykiety punktom danych, z ich wartością lub nazwą kategorii.

Opcje pola dialogu

Brak

Żaden punkt danych nie będzie miał etykiety.

Pokaż wartość

Każdemu punktowi danych nadaje etykietę z jego wartością liczbową.

Pokaż procent

Każdemu wycinkowi wykresu kołowego nadaje etykietę z jego procentowym udziałem w całości.

Pokaż etykietę

Każdemu punktowi danych nadaje etykietę z nazwą kategorii, zaczerpniętą z arkusza danych.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Dołączanie tytułu wykresu, tytułów osi, etykiet punktów danych

Patrz także:

Polecenie Tytuły

Tekst niedołączony


Polecenia Dodaj strzałkę i Usuń strzałkę (menu Wykres)

To polecenie wstawia lub usuwa strzałkę z wykresu.

Pozostaje niedostępne, kiedy okno Wykres nie jest aktywne.

Możesz dodać tyle strzałek do wykresu, ile zechcesz

Możesz zmienić wymiary strzałki lub zmienić kierunek, który wskazuje, przeciągając jeden z końców strzałki.

Możesz przesunąć strzałkę, przeciągając ją.

Nazwa polecenia zmienia się na Usuń strzałkę w momencie, kiedy strzałka zostaje zaznaczona.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Dodawanie, usuwanie, przesuwanie, zmienianie rozmiarów i formatowanie strzałek


Polecenia Dodaj legendę i Usuń legendę (menu Wykres)

To polecenie wstawia lub usuwa legendę.

Wymiary wykresu ulegają zmianie, aby zrobić miejsce na legendę w dolnej (górnej) części, prawym (lewym) rogu obszaru wykresu.

Możesz przesunąć legendę, przeciągając ją za pomocą myszy lub wybierając polecenie Legenda. By uzyskać informacje o tym, jak położenie legendy wpływa na zmianę wymiarów wykresu, patrz: Przesuwanie legendy.

Nazwa polecenia zmienia się na Usuń legendę w momencie kiedy legenda zostanie dodana.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Dodawanie i usuwanie legendy


 Polecenie Osie (menu Wykres)

To polecenie ukrywa lub wyświetla osie na wykresie.

Możesz wyświetlić lub ukryć każdą widzialną oś, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.

Jeżeli istnieje wykres nakładany, oddzielne opcje są dostępne dla osi wykresu nakładanego.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Wyświetlanie osi


Polecenie Linie siatki (menu Wykres)

To polecenie dodaje lub usuwa główne i podrzędne linie siatki dla wszystkich osi na wykresie.

Zaznacz pole wyboru dla żądanego rodzaju linii siatki; wyczyść pola wyboru linii, które chcesz usunąć z wykresu.

Po zaznaczeniu pola wyboru Linie siatki na pierwszym planie (opcja dostępna tylko dla wykresów trójwymiarowych skumulowanych) wszystkie linie siatki będą wyświetlone na pierwszym planie. Porównaj z poleceniem Kolumnowy 3-D  z menu Galeria. Ósmy typ wykresu w tym polu dialogu jest taki sam jak czwarty z wyjątkiem tego, że ma wybraną opcję Linie siatki na pierwszym planie.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Dodawanie i usuwanie linii siatki


Poprawianie wykresu. Informacje podstawowe.

Ten punkt Pomocy jest przeglądem zagadnień związanych z poprawianiem wcześniej utworzonego wykresu. By uzyskać informacje na temat konkretnych czynności związanych z modyfikacją, kliknij jedno z niżej wymienionych haseł.

Aby dokonać modyfikacji wykresu wstawionego do dokumentu, musisz najpierw wyświetlić go w programie Microsoft Graph.

Jak wyświetlić w programie Graph wykres wstawiony do dokumentu:

Kliknij dwukrotnie wykres.

Po zakończeniu modyfikowania danych i wykresu wybierz z menu Plik polecenie Koniec i powrót, spowoduje to zamknięcie programu Graph i aktualizację wykresu w głównym dokumencie.

Modyfikacja utworzonego wcześniej wykresu

Zmiana typu wykresu

Kopiowanie całego wykresu

Ustawianie wykresu domyślnego

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu

Cofanie zmian

Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie

Patrz także:

Wprowadzanie i poprawianie komórek danych. Informacje podstawowe.


Zmiana typu wykresu

W menu Galeria dostępnych jest dwanaście typów wykresów. Pole dialogu każdego z nich wyświetla wiele postaci danego wykresu. Są one gotową kombinacją formatów i elementów wykresu. Po wybraniu typu i postaci wykresu, możesz bardziej dopasować wykres, tak by odpowiadał Twoim potrzebom.

Jak zmienić typ wykresu:

1.	Z menu Galeria wybierz żądany typ wykresu.

2.	Wybierz żądaną postać wykresu.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Uwaga:  Zmieniając typ wykresu za pomocą polecenia z menu Galeria, zastępujesz wszystkie wcześniej wybrane formaty, (na przykład ustawienie wzorca czy linia siatki), formatami wbudowanymi. Wobec tego, formatowanie wykresu należy przeprowadzić po wybraniu typu wykresu. Jeżeli wykres jest już opracowany a chcesz zmienić jego typ, ale pozostawić własne formaty, wykonaj następujące czynności.

Jak zmienić typ dopasowanego wykresu:

1.	Z menu Format wybierz polecenie Wykres.

2.	W polu Typ wykresu wybierz żądany typ wykresu.

3.	Jeżeli dla wybranego typu wykresu, dostępnych jest więcej formatów niż jeden, wybierz format z pola Widok danych.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu


Najczęściej używane typy wykresów

Warstwowy	Pokazuje względną zmianę wartości w pewnym okresie, podobny do wykresu liniowego, ale wykorzystywany jest przede wszystkim do opisu wielkości zmian (wzrostu wartości) a nie ich stosunku. Opcja 100% pokazuje w stosunku do całości.

Słupkowy	Pokazuje poszczególne wartości jako słupki o długościach zależnych od wartości, co daje pozwala porównać elementy między sobą, podobny do wykresu kolumnowego, ale kategorie ułożone są poziomo a nie pionowo. Opcja 100% i wykres skumulowany pokazują w stosunku do całości.

Kolumnowy	Pokazuje poszczególne wartości jako kolumny o wysokościach zależnych od wartości, co pozwala porównać elementy między sobą. Opcja 100% i wykres skumulowany pokazują w stosunku do całości.

Liniowy	Pokazuje trendy lub zmiany danych w pewnym okresie, podobny do wykresu warstwowego, ale wykorzystywany jest przede wszystkim do opisu upływu czasu i stosunku zmian, a nie ich wielkości.

Kołowy	Pokazuje stosunek części do całości (zawsze zawiera dokładnie jedną serię danych), przydatny do uwidaczniania znaczących elementów.

Punktowy (XY)	Pokazuje zależność lub stopień zależności pomiędzy wartościami liczbowymi w różnych grupach danych, użyteczny do znajdywania trendów i do określania, czy zmienne są wzajemnie zależne. Patrz Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY).

Złożony	Pokazuje podobne dane, mierzone w różnych jednostkach (w wykresie złożonym można użyć do czterech osi), zestawia różne dane, aby przedstawić zależności, które w innym przypadku mogłyby zostać nie zauważone.

Warstwowy 3-D	Pokazuje trójwymiarowy widok powierzchni wykresu, określa sumę rysowanych wartości i rozdziela serie danych na poszczególne wiersze w celu pokazania różnic między seriami.

Słupkowy 3-D	Pokazuje trójwymiarowy widok wykresu słupkowego, podobny do wykresu kolumnowego, ale kategorie zamiast poziomo ułożone są pionowo.

Kolumnowy 3-D	Pokazuje trójwymiarowy widok wykresu kolumnowego, określa porównanie punktów danych na dwóch osiach - osi kategorii i osi serii danych - dzięki czemu łatwiej porównać serie danych, zachowując podgląd danych według kategorii.

Liniowy 3-D	Pokazuje linie wykresu jako trójwymiarowe wstążki, ułatwia podgląd poszczególnych linii (w szczególności wtedy, gdy się przecinają) podczas wyświetlania wszystkich serii danych do porównania na jednym wykresie.

Kołowy 3-D	Pokazuje wykres kołowy z dodaną grubością, pozwala uwypuklić wartości danych, znajdujących się z przodu wykresu.


Kopiowanie całego wykresu

Jak skopiować cały wykres:

1.	Przejdź do okna Wykres.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj wykres.

3.	Przejdź do dokumentu, w którym chcesz wkleić wykres.

4.	W głównej aplikacji z menu Edycja wybierz polecenie Wklej.

Uwaga:  Poszczególne części wykresu nie mogą być kopiowane.

Patrz także:

Kopiowanie danych


Dopasowywanie kolorów

Tworząc w programie Microsoft Graph wykres, możesz wykorzystać paletę lub zestaw 16 kolorów, odpowiednio formatując jego elementy. Możesz zmienić kilka lub wszystkie kolory.

Jak dopasować kolory:

1.	Przejdź do okna Wykres.

2.	Z menu Format wybierz polecenie Paleta kolorów.

3.	Kliknij dwukrotnie kolor, który chcesz zmienić lub wybierz kolor, a następnie naciśnij przycisk Własny.

Na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu umożliwiające wybór kolorów.

4.	Aby zmienić kolor kliknij w polu koloru i ustaw pasek jaskrawości.

Lub

Zmień liczby w polach Czerwony, Zielony i Niebieski lub liczby w polach Barwa, Wysycenie, Jaskrawość.

Dopasowany kolor pojawi się w lewej części pola Kolor|Pełny. Jeżeli chcesz wykorzystać kolor pełny najbardziej zbliżony do zdefiniowanego, kliknij dwukrotnie prawą część pola.

5.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Pole dialogu umożliwiające wybór kolorów zostanie zamknięte i zdefiniowany kolor wyświetli się na palecie.

6.	Powtórz czynności opisane w punktach 35, aby dopasować inne kolory.

7.	Kiedy zakończysz dopasowywanie kolorów, naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak przywrócić standardową paletę kolorów:

1.	Przejdź do okna Wykres.

2.	Z menu Format wybierz polecenie Paleta kolorów.

3.	Naciśnij przycisk Standard.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.


Ustawianie wykresu domyślnego

Zamiast korzystać z wbudowanych,standardowych wykresów i arkuszy danych, możesz je modyfikować. Możesz na przykład rozpoczynać pracę z pustym arkuszem danych, z różnymi etykietami w kolumnach i wierszach lub z innym typem wykresu.

Jak zachować bieżący wykres i arkusz danych jako domyślne:

Z menu Plik wybierz polecenie Przyjmij jako domyślny.

Arkusz danych i wykres są zachowane w pliku STANDARD.GRA w katalogu WINDOWS. Kiedykolwiek będziesz tworzył nowy wykres, nie podając danych do wykresu w głównym dokumencie, ten arkusz danych i wykres zostaną wyświetlone na ekranie.

Jak powrócić do wbudowanych, standardowych wykresu i arkusza danych:

Usuń z dysku plik STANDARD.GRA .

W celu uzyskania informacji na temat usuwania plików, zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Uwaga:  Jeżeli nie istnieje plik o nazwie STANDARD.GRA w katalogu WINDOWS, Graph szuka również w tym katalogu pliku STANDARD.PPG (pliku utworzonego przez poprzednią wersję programu Graph). Jeżeli zarówno plik STANDARD.GRA lub plik STANDARD.PPG nie znajdują się w katalogu WINDOWS , Graph szuka pliku STANDARD.GRA w katalogu, w którym instalowałeś Microsoft Graph wersję 3.0. Jeżeli żaden plik standardowy nie jest odnaleziony, Graph wykorzystuje wbudowany standardowy arkusz danych i wykres.


Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu

Jak zmienić rozmiar wykresu:

Przeciągnij krawędź okna Wykres. Możesz także z menu Sterowania w oknie Wykres wybrać polecenie Rozmiar i naciskając klawisze ze strzałkami nadać żądane wymiary wykresowi.

Graph automatycznie dokona ponownego formatowania osi, skali osi, tekstu znajdującego się na wykresie i innych elementów wykresu, dostosowując je do nowych wymiarów wykresu.

Graph może wyświetlić wykres w sześciu rozmiarach. Zmieniając rozmiar nie zmieniasz wymiarów wykresu w dokumencie. Na przykład, jeżeli wybrane jest polecenie Widok 50%, wykres wyświetlony w programie Graph będzie o połowę mniejszy niż w dokumencie głównym. Jeżeli wybrane jest polecenie Widok 100%, wykres w programie Graph ma ten sam rozmiar jaki w dokumencie.

Jak zmienić widok:

Z menu Okno wybierz jedno z poniższych poleceń:

Widok 33%

Widok 50%

Widok 66%

Widok 100%

Widok 200%

Widok 400%

Uwaga:  Możesz także zmienić wymiary wykresu bezpośrednio w dokumencie, jednakże rezultat może być niezadowalający. Kiedy zmienisz wymiary wykresu w programie Graph, zostanie ponownie obliczona skala, również inne ustawienia dostosują wykres do nowych wymiarów. Możliwości innych aplikacji, dotyczące dokonywania tych ustawień nie zawsze dają odpowiednie efekty, na przykład mogą wprowadzić nieodpowiednią grubość linii, nieoptymalne rozłożenie elementów wykresu oraz zniekształcić tekst. By uzyskać dodatkowe informacje zapoznaj się z dokumentacją głównej aplikacji.

Patrz także:

Tworzenie nowego wykresu


Uaktualnianie zmian dokonanych na wykresie
Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie

Możesz zawsze zaktualizować w dokumencie zmiany dokonane na wykresie, bez potrzeby zakończenia pracy z programem Microsoft Graph. Możliwość obserwacji wykresu w dokumencie, podczas wprowadzania zmian jest bardzo przydatna.

Jak zaktualizować zmiany w dokumencie bez zakończenia pracy z programem Graph:

Z menu Plik wybierz polecenie Zaktualizuj.

Jak zakończyć pracę z programem Graph i jednocześnie zaktualizować zmiany w dokumencie:

1.	Z menu Plik wybierz polecenie Koniec i powrót.

2.	Kiedy zostanie wyświetlone pole dialogu z pytaniem, czy chcesz zaktualizować zmiany, naciśnij przycisk Tak.

Uwaga:  Aktualizacja dokonanych zmian nie powoduje zachowania wykresu i danych. Kiedy kończysz pracę z programem Graph, wykres pojawi się w głównym dokumencie. Dopiero kiedy zachowasz główny dokument, dane i wykres zostaną zachowane razem z nim.

Patrz także:

Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Graph

Tworzenie nowego wykresu


Wybieranie i zmienianie elementów na wykresie. Informacje podstawowe.

Na wykresie możesz zmienić wygląd wielu elementów i ich części składowych. Aby zmienić element, musisz najpierw go zaznaczyć, a następnie wybrać odpowiednie polecenie. Zaznaczony element jest otoczony białymi lub czarnymi kwadracikami wyboru. Czarne kwadraciki są uchwytami, które możesz przeciągać, tak aby zmienić położenie elementu lub jego wymiary, białe kwadraciki oznaczają, że nie możesz bezpośrednio zmienić wymiarów lub położenia elementu.

Skrót:  Kliknij dwukrotnie element, który chcesz zmienić. Na ekranie wyświetli się pole dialogu Wzorce, które umożliwi dokonanie zmian.

Jak zaznaczyć element wykresu:

Kliknij element lub użyj klawiszy ze strzałkami, aby zaznaczać każdy element po kolei.

Aby anulować wybór wszystkich elementów:

Kliknij wewnątrz okna wykresu, tam gdzie nie znajduje się żaden element wykresu.

Jeżeli wykres jest zaznaczony, kliknij bliżej krawędzi okna (wewnątrz okna, ale poza wykresem).

Elementy, które możesz zaznaczyć na wykresie

Serie punktów danych

Znaczniki punktów danych

Strzałki

Osie

Tytuły osi

Tytuł wykresu

Znaczniki danych

Etykiety punktów danych

Linie opadające

Podstawa wykresu trójwymiarowego

Linie siatki

Linie góra/dół

Legenda

Obszar rysunku

Linie serii

Cały wykres

Kreski podziałki

Etykiety podziałki

Tekst niedołączony

Słupki góra/dół

Ścianki wykresów trójwymiarowych

Uwaga:  Kliknięcie znacznika powoduje zaznaczenie całej serii danych. Aby zaznaczyć pojedynczy znacznik, przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij znacznik.

Patrz także:

Dopasowywanie wartości danych na wykresie

Tworzenie nowego wykresu

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego


Strzałki

Jak dodać strzałkę:

Z menu Wykres wybierz polecenie Dodaj Strzałkę.

Jeżeli w menu Wykres dostępne jest polecenie Usuń strzałkę zamiast Dodaj strzałkę, to znaczy, że strzałka została zaznaczona. Zaznacz inny element wykresu i ponów próbę.

Jak usunąć strzałkę:

1.	Zaznacz strzałkę.

2.	Naciśnij klawisz DEL. Możesz także z menu Wykres, wybrać polecenie Usuń strzałkę lub polecenie Wyczyść z menu Edycja.

Jak przesunąć strzałkę:

Przeciągnij strzałkę w żądane położenie.

Jak zmienić wymiary strzałki lub jej kierunek:

1.	Zaznacz strzałkę.

2.	Ciągnij czarny uchwyt strzałki do momentu, kiedy osiągnie ona żądany rozmiar i kierunek.

Jak sformatować strzałkę:

1.	Kliknij dwukrotnie strzałkę lub zaznacz strzałkę i z menu Format wybierz polecenie Wzorce.

2.	Wybierz żądane opcje. Graph wyświetla w prawym dolnym rogu okna dialogowego przykład, obrazujący nowy format.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.


Osie

Osie są liniami stanowiącymi układ odniesienia przy nanoszeniu i porównywaniu danych. Wykresy dwuwymiarowe mają dwie osie, wykresy trójwymiarowe (3-D) trzy, a wykresy kołowe nie mają żadnej osi. By uzyskać informacje na temat osi i danych wykreślanych na nich, patrz: Dalsze informacje o osiach.

Jak wyświetlić lub ukryć osie:

1.	Z menu Wykres wybierz polecenie Osie.

2.	Wybierz pola wyboru dla osi, które chcesz wyświetlić. Wyczyść pola wyboru odpowiadające osiom, które chcesz ukryć.

Jeżeli istnieje wykres nakładany, oddzielne opcje są dołączone dla osi znajdujących się na wykresie nakładanym.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak ukryć oś:

1.	Zaznacz osie, które chcesz ukryć.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wyczyść.

By uzyskać informacje na temat dopasowania skali osi, patrz: Dopasowywanie skali osi.

By uzyskać informacje na temat zmieniania wzorców osi, patrz: Formatowanie wzorca osi.

Patrz także:

Linie siatki

Kreski podziałki

Etykiety podziałki


Dopasowywanie skali osi

Jak dopasować skalę osi:

1.	Kliknij dwukrotnie oś, którą chcesz dopasować, a następnie kliknij przycisk Skala. Możesz również zaznaczyć oś i z menu Format wybrać polecenie Skala.

2.	Wpisz wartości i wybierz lub wyczyść pola, aby uzyskać żądany format.

Dostępne opcje zależą od osi, która będzie formatowana.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Osie

Dalsze informacje o osiach

Kreski podziałki

Etykiety podziałki


Formatowanie wzorca osi

Jak formatować wzorce osi:

1.	Kliknij dwukrotnie oś, którą chcesz formatować. Możesz również zaznaczyć oś i z menu Format wybrać polecenie Wzorce.

2.	W opcji Oś wybierz żądany styl, kolor i grubość linii osi.

Microsoft Graph wyświetla przykład, obrazujący nowy format osi. Możesz także zmienić położenie kresek podziałki i etykiet podziałki.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Osie

Dalsze informacje o osiach

Kreski podziałki

Etykiety podziałki


Dalsze informacje o osiach

W poniższych przykładach każda z trzech kategorii (Sty-styczeń, Lut-luty, Mar-marzec) zawiera jeden punkt danych z każdej z dwu serii (północ i południe).

Wykres kolumnowy dwuwymiarowy (2-D)

Na wykresach dwuwymiarowych (2-D) na osi Y umieszczane są wartości liczbowe lub punkty danych, a na osi X kategorie. Na większości wykresów oś Y jest osią pionową, a oś X  poziomą. Tylko na wykresach słupkowych oś X jest osią pionową, a oś Y osią poziomą. Na wykresach punktowych XY osie X i Y są osiami liczbowymi.

Zwykły wykres kolumnowy trójwymiarowy (3-D)

Wykres kolumnowy trójwymiarowy (3-D) z seriami danych rysowanymi oddzielnie

Na większości wykresów trójwymiarowych(3-D) oś Z jest osią pionową, a oś X jest osią poziomą. Tylko na wykresach słupkowych oś X jest osią pionową, a oś Z jest osią poziomą. Na osi Z umieszczane są wartości, a na osi X kategorie. Znaczniki serii mogą się znajdować obok siebie  jak na wykresie dwuwymiarowym (2-D)  lub mogą być wykreślane jedna za drugą na osi Y (z tego powodu oś Y nazywana jest osią serii).

By uzyskać informacje na temat ukrywania osi i zmieniania skali osi, patrz: Osie.

Na wykresach punktowych (XY) wartości są mierzone względem obu osi. Przykłady podane zostały w punkcie Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY).

Patrz także:

Kreski podziałki

Etykiety podziałki


Tytuł wykresu, tytuły osi, etykiety punktów danych

Tytuł wykresu, tytuły osi, etykiety punktów danych są klasyfikowane jako tekst dołączony do wykresu. Oznacza to, że rozmiar tekstu i jego położenie zależy od elementów do których są przyłączone. Zaznaczony tekst dołączony jest otoczony białymi kwadracikami, co oznacza, że za pomocą myszy nie można przesunąć tego tekstu lub zmienić jego rozmiarów.

Jak zatytułować wykres lub osie:

1.	Z menu Wykres wybierz polecenie Tytuły.

2.	Wybierz żądany przycisk opcji.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Graph dodaje domyślny tekst "X", "Y", "Z" lub "Tytuł".

4.	Wpisz żądany tekst.

Możesz wykorzystywać klawisz Backspace do usuwania tekstu oraz klawisze ze strzałkami do przesuwania punktu wstawiania w obrębie tekstu. Aby złamać linię, naciśnij klawisz Enter.

5.	Kliknij gdziekolwiek w oknie, poza tekstem. Możesz także nacisnąć klawisz Esc.

Jak usunąć tytuły:

1.	Zaznacz tytuł.

2.	Naciśnij klawisz DEL. Możesz także wybrać z menu Edycja polecenie Wyczyść.

Jak przyłączyć etykiety do wszystkich punktów danych:

1.	Z menu Wykres wybierz polecenie Etykiety danych.

2.	Wybierz przyciski opcji Wyświetl wartość lub Wyświetl etykietę. Dla wykresu kołowego możesz wybrać przyciski opcji Wyświetl wartość, Wyświetl procent i Wyświetl etykietę.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak usunąć etykiety punktów danych:

1.	Zaznacz etykietę punktu danych.

2.	Naciśnij klawisz DEL. Możesz także wybrać z menu Edycja polecenie Wyczyść,

Lub

1.	Z menu Wykres wybierz polecenie Etykiety danych.

2.	Wybierz przycisk opcji Brak.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Wyrównywanie i orientacja tekstu na wykresie

Zmiana czcionek tekstu na wykresie

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Zmiana obramowania i wzorców powierzchni tekstu

Tworzenie nowego wykresu

Poprawianie tekstu na wykresie

Przesuwanie i zmienianie rozmiarów tekstu na wykresie

Etykiety podziałki

Tekst niedołączony


Znaczniki danych

Znaczniki danych są graficznym odpowiednikiem pojedynczej wartości z arkusza danych. Typ wykresu określa kształt wykorzystywanego znacznika. Na przykład, na wykresie kolumnowym, znacznikami są kolumny. W zależności od rodzaju znacznika, możesz ustalać styl linii lub obramowania, kolor obramowania, grubość, wzorzec i kolor pierwszego planu i tła, oraz kształt. Możesz także określać sposób nakładania się elementów, odległość pomiędzy znacznikami oraz inne aspekty związane z układem znaczników.

Jak zmienić wygląd jednego lub kilku znaczników:

1.	Przy zmianie wszystkich znaczników: kliknij dwukrotnie dowolny znacznik w serii.

Przy zmianie pojedynczego znacznika: przytrzymując klawisz Ctrl i kliknij dwukrotnie znacznik.

Możesz również zaznaczyć serię lub znacznik i z menu Format wybrać polecenie Wzorce.

Na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu Wzorce ze wszystkimi dostępnymi dla wybranego znacznika opcjami.

2.	Wybierz żądane opcje.

3.	Jeżeli chcesz zastosować wybrane formaty do wszystkich znaczników na wykresie wybierz pole wyboru Użyj do wszystkich.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak przywrócić początkowy format znaczników danych:

1.	Zaznacz znacznik lub serie, których format chcesz wyczyścić.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wyczyść.

3.	Wybierz przycisk opcji Formaty.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jeżeli została wybrana seria, to zostanie przywrócony jej automatyczny format.

Jeżeli został wybrany pojedynczy znacznik danych, to przejmuje on format innych znaczników serii.

Aby wyłączyć serie danych z wykresu:

1.	Zaznacz serię, którą chcesz wyłączyć.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wyczyść.

3.	Wybierz przycisk opcji Seria.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Graph przerysowuje wykres bez zaznaczonej serii. Dane w arkuszu pozostają bez zmian.

Jak formatować układ znaczników danych na wykresie głównym i nakładanym:

1.	Z menu Format menu wybierz polecenie Wykres lub Wykres nakładany.

Na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu Format wykresu lub Format wykresu nakładanego. Dostępne są tylko te opcje, które są wykorzystywane przez używany typ wykresu.

2.	Wybierz żądane opcje.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Tytuł wykresu, tytuły osi, etykiety punktów danych

Włączanie i wyłączanie danych z wykresu


Linie siatki

Linie siatki są przedłużeniem kresek podziałki osi na cały wykres. Pomagają odczytać wartość i kategorię w punkcie wskazywanym przez znacznik danych. Na wykresach trójwymiarowych linie siatki osi Z są wyświetlane wzdłuż tylnych i bocznych ścianek wykreślanej powierzchni, a linie siatki osi X i Y są wyświetlane na podstawie wykresu. Na wykresach słupkowych trójwymiarowych podstawa jest wyznaczona przez oś pionową.

Jak dodać lub usunąć linie siatki z wykresu:

1.	Z menu Wykres wybierz polecenie Linie siatki.

2.	Wybierz pola wyboru linii siatek, które chcesz wyświetlić. Wyczyść te pola linii siatek, których nie chcesz wyświetlać.

Jeżeli chcesz, aby linie siatki pojawiły się wraz ze znacznikiem danych, wybierz pole wyboru Ścianki i linie siatki na pierwszym planie (opcja ta jest dostępna przy wykresach trójwymiarowych zwykłych lub skumulowanych).

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak formatować linie siatki:

1.	Kliknij dwukrotnie główną lub podrzędną linię siatki albo zaznacz jedną z głównych lub podrzędnych linii siatki i wybierz z menu Format polecenie Wzorce .

2.	Wybierz dla linii siatki opcje: styl, kolor oraz grubość .

Graph wyświetla przykład, obrazujący nowy format linii.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.


Legenda

Legenda łączy nazwę każdej serii z wzorcem i znacznikiem wykorzystywanym przez tę serię. Jeżeli jest tylko jedna seria danych na wykresie, legenda wyświetla nazwy kategorii w tej serii. Tekst legendy jest brany bezpośrednio z pierwszego wiersza lub kolumny arkusza danych. Aby zmienić tekst legendy, popraw komórki w arkuszu danych, które zawierają nazwy serii lub kategorii.

Jak dodać  legendę:

Z menu Wykres wybierz polecenie Dodaj legendę.

Polecenie w menu Wykres zmieni swoją nazwę na Usuń legendę.

Jak usunąć legendę:

Z menu Wykres wybierz polecenie Usuń legendę.

Lub

1.	Zaznacz legendę.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wyczyść.

Uwaga:  Istnieje możliwość dopasowania wzorca i koloru dla poszczególnych znaczników danych w serii (patrz: Znaczniki danych). Jeżeli to zrobisz, legenda będzie wyświetlać wzorzec lub znacznik ustalony dla serii jako całości.

Patrz także:

Przesuwanie legendy

Formatowanie legendy

By uzyskać informacje na temat zmieniania czcionek w tekście legendy patrz:

Zmiana czcionek tekstu na wykresie.


Przesuwanie legendy

Możesz przesunąć legendę do każdego z pięciu standardowych położeń: w dół, do rogu (prawego-górnego), w górę, w prawo lub w lewo. Microsoft Graph automatycznie przerysowuje wykres, tak że legenda nie nakłada się na niego. Możesz także przesunąć legendę w dowolne położenie. Kiedy to zrobisz, Graph przerysuje wykres, tak aby wypełnić całe okno a legenda prawdopodobnie nałoży się na wykres.

Jak przesunąć legendę za pomocą myszy:

Przeciągnij legendę do nowego położenia.

W trakcie przeciągania legendy na ekranie mogą się pojawiać długie linie poziome lub pionowe. Oznacza to, że wskaźnik myszy znajduje się ponad jednym z pięciu standardowych położeń legendy. Jeżeli zwolnisz klawisz myszy, wówczas, gdy linia jest widoczna, legenda zostanie przesunięta do standardowego położenia, a wykres ostanie przerysowany tak, aby legenda nie nakłada się na niego.

Jak przesunąć legendę za pomocą polecenia Legenda:

1.	Zaznacz legendę.

2.	Z menu Format wybierz polecenie Legenda.

3.	Wybierz żądane położenie).

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.


Formatowanie legendy

Jak sformatować obramowanie i obszar legendy:

1.	Kliknij dwukrotnie legendę. Możesz również zaznaczyć legendę i wybrać z menu Format polecenie Wzorce.

2.	Wybierz opcje dotyczące obramowania i powierzchni.

3.	Wybierz przyciski Czcionka lub Legenda, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

By uzyskać informacje na temat zmieniania czcionek w tekście legendy patrz: Zmiana czcionek tekstu na wykresie.


Wykres nakładany

Wykres nakładany jest wykresem wykreślanym na wykresie głównym. Wykres nakładany możesz wykorzystać wtedy, kiedy na wykresie wykreślone są przynajmniej dwie serie, ale jedna lub więcej z tych nich, wykorzystuje inną skalę na osi wartości (osi Y) lub inny typ wykresu niż pozostałe serie.

Jak utworzyć  wykres nakładany:

1.	Uaktywnij okno Wykres.

2.	Z menu Galeria wybierz polecenie Złożony.

3.	Wybierz żądaną postać.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Graph wykreśla połowę serii danych na wykresie głównym, a połowę na wykresie nakładanym. Jeżeli istnieje nieparzysta liczba serii danych, Graph wykreśla o jedną serię więcej na wykresie głównym niż na nakładanym. W arkuszu danych serie danych dołączone do wykresu nakładanego, są zaznaczone białymi kropkami w nagłówku wiersza lub kolumny.

Przy zastosowaniu tej metody ulegnie zniszczeniu format własny.

Lub

1.	Zaznacz serię na wykresie albo jedną lub kilka serii w arkuszu danych.

2.	Z menu Seria danych wybierz polecenie Przenieś na wykres nakładany.

Graph tworzy z wybranymi seriami liniowy wykres nakładany. W arkuszu danych serie danych dołączone do wykresu nakładanego są zaznaczone białymi kropkami w nagłówku wiersza lub kolumny. Wykres nakładany nie może być dodany do wykresów trójwymiarowych.

Przy zastosowaniu tej metody nie ulegnie zniszczeniu format własny.

Jak usunąć  wykres nakładany:

1.	Zaznacz każdą serię na wykresie nakładanym lub w arkuszu danych zaznacz wszystkie serie dołączone do wykresu nakładanego (zaznaczone białymi kropkami w nagłówku wiersza lub kolumny).

2.	Z menu Seria danych wybierz polecenie Przenieś na wykres.

Wykres nakładany jest usunięty. Wykres jest przerysowany ze wszystkimi seriami wykresu głównego. W arkuszu danych kropki zostają usunięte z nagłówków wiersza lub kolumny.

Lub

Z menu Galeria wybierz dowolny typ wykresu z wyjątkiem złożonego.

Jak zmienić typ wykresu nakładanego:

1.	Z menu Format wybierz polecenie Wykres nakładany.

2.	W polu Typ wykresu nakładanego wybierz żądany typ wykresu.

3.	Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden format dla danego typu wykresu, możesz wybrać format w opcji Widok danych.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Lub

1.	Wybierz jedną z serii na wykresie nakładanym.

2.	Z menu Galeria wybierz żądany typ wykresu.

3.	Przytrzymując klawisz Shift naciśnij przycisk OK .

Jeżeli została zaznaczona seria na wykresie głównym lub nie została zaznaczona żadna seria, typ wykresu głównego ulegnie zmianie.

Uwaga:  Jeżeli jeden z wykresów (główny lub nakładany) jest wykresem punktowym (XY), to drugi wykres musi również być wykresem punktowym (XY).

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Polecenie Złożony (menu Galeria)


Obszar rysunku

Obszar rysunku na wykresie dwuwymiarowym ma kształt prostokąta i jest ograniczony osiami X i Y. Na wykresie trójwymiarowym jest to obszar zamknięty przez trzy osie, ich etykiety podziałek i ich oznaczenia. Możesz zmienić kolory i wzorzec obszaru rysunku, jak również rodzaj linii, kolor i grubość krawędzi ograniczających obszar wykreślania. Na wykresie trójwymiarowym możesz formatować ścianki za znacznikami danych i podstawę wykresu tak samo jak cały obszar rysunku.

Jak zaznaczyć obszar rysunku:

Kliknij dowolną część obszaru rysunku nie zajętą przez inny element  wykresu. Możesz również naciskać klawisze ze strzałkami do momentu, gdy obszar wykreślania zostanie zaznaczony.

Jak sformatować obszar rysunku lub ścianki i podstawę:

1.	Kliknij dwukrotnie dowolną, nie zajętą część obszaru rysunku, ścianki lub podstawę na wykresie trójwymiarowym. Możesz również je zaznaczyć i wybrać z menu Format polecenie Wzorce.

2.	Wybierz żądane opcje obramowania i powierzchni. Graph wyświetla przykład, obrazujący nowy format.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.


Etykiety podziałki

Etykiety podziałki identyfikują wartości lub kategorie reprezentowane przez kreski podziałki.

By uzyskać informacje na temat zmieniania formatu tekstu lub liczb w etykietach podziałki, patrz: Formatowanie liczb.

By uzyskać informacje na temat zmieniania skali osi i kresek podziałki wskazujących skalę, patrz: Dopasowywanie skali osi.

By uzyskać informacje na temat zmieniania czcionek w etykietach podziałki, patrz: Zmiana czcionek tekstu na wykresie.

Jak ukryć lub wyświetlić etykiety podziałki albo zmienić ich położenie:

1.	Kliknij dwukrotnie oś, której etykiety podziałki chcesz formatować. Możesz również zaznaczyć oś i wybrać z menu Format polecenie Wzorce.

2.	W opcji Etykiety podziałki wybierz położenie względem osi dla umiejscowienia etykiet podziałki.

Możesz także wybrać położenie kresek podziałki względem osi i zmienić położenie wzorców osi.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak zmienić odstępy między etykietami podziałki:

1.	Kliknij dwukrotnie oś, której etykiety podziałki chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Skala. Możesz również zaznaczyć oś i wybrać z menu Format polecenie Skala

2.	Aby zmienić odstępy między etykietami podziałki na osi kategorii lub osi serii, wpisz liczbę w polu Liczba kategorii (lub serii) między etykietami podziałki (na przykład, jeżeli wpiszesz liczbę 2, to co druga kreska podziałki będzie miała etykietę.)

Na osi wartości wszystkie główne kreski podziałki mają etykiety. Zmieniając opcję Jednostki główne, zmieniasz odstępy między głównymi kreskami podziałki i ich etykietami.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak zmienić orientację etykiet podziałki:

1.	Kliknij dwukrotnie oś, której etykiety podziałki chcesz formatować, a następnie kliknij przycisk Tekst. Możesz również zaznaczyć oś i wybrać z menu Format polecenie Tekst.

2.	Zaznacz żądaną orientację.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Kreski podziałki


Kreski podziałki

Kreski podziałki są małymi odcinkami, które wyznaczają na osi punkty znaczników skali lub odstępy między kategoriami. Opcje sterujące, które określają ich występowanie i odległości między nimi mają kilka wariantów i zależą od od wybranego rodzaju osi. W celu uzyskania informacji na temat rodzajów osi, patrz: Dalsze informacje o osiach.

Jak ukryć kreski podziałki lub zmienić ich położenie względem osi:

1.	Kliknij dwukrotnie oś, którą chcesz formatować. Możesz również zaznaczyć oś i wybrać z menu Format polecenie Wzorce.

2.	W polu dialogu Położenie kresek podziałki wybierz odpowiednie położenie głównych i podrzędnych kresek podziałki.

Możesz także wybrać położenie etykiet podziałki i zmienić wzorce osi

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak zmienić odstępy między kreskami podziałki:

1	Kliknij dwukrotnie oś, której kreski podziałki chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Skala. Możesz również zaznaczyć oś i wybrać z menu Format polecenie Skala.

2.	Aby zmienić odstępy między kreskami podziałki na osi kategorii lub osi serii, wpisz liczbę w polu Liczba kategorii (lub serii) między kreskami podziałki (na przykład, jeżeli wpiszesz liczbę 2, to co druga kategoria będzie miała kreskę podziałki)

Aby zmienić odstępy między głównymi lub podrzędnymi kreskami podziałki na osi wartości, wpisz odpowiednio liczbę w polach Jednostki główne lub Jednostki podrzędne.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Etykiety podziałki


Tekst niedołączony

Niedołączony tekst wykresu może być położony w dowolnym miejscu na wykresie. Kiedy zaznaczysz niedołączony tekst wykresu, to zostaje on otoczony czarnymi uchwytami wyboru. Uchwyty te możesz przeciągać, aby zmienić rozmiaru tekstu.

Jak dodać tekst niedołączony:

1.	Gdy żaden inny tekst na wykresie nie jest zaznaczony, wpisz dowolny tekst .

Tekst pojawi się na wykresie.

2.	Kliknij w dowolnym miejscu okna, poza edytowanym tekstem. Możesz także nacisnąć klawisz Esc.

Jak poprawiać tekst niedołączony:

1.	Zaznacz tekst.

2.	Kliknij tekst, aby umożliwić dokonywania poprawek.

3.	Popraw tekst.

Możesz wykorzystywać klawisz Backspace, do usuwania tekstu oraz klawisze ze strzałkami do przesuwania punktu wstawiania w obrębie tekstu. Aby złamać linie, naciśnij klawisz Enter .

4.	Kliknij w dowolnym miejscu okna, poza poprawianym tekstem. Możesz także nacisnąć klawisz Esc.

Jak usunąć tekst niedołączony:

1.	Zaznacz tekst.

2.	Naciśnij klawisz DEL. Możesz także wybrać z menu Edycja polecenie Wyczyść.

Patrz także:

Wyrównywanie i orientacja tekstu na wykresie

Zmiana czcionek tekstu na wykresie

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Zmiana obramowania i wzorców powierzchni tekstu

Tytuł wykresu, tytuły osi, etykiety punktów danych

Przesuwanie i zmienianie rozmiarów tekstu na wykresie

Etykiety podziałki


Przesuwanie i zmienianie rozmiarów tekstu na wykresie

Kiedy wybierzesz tekst, to zostaje on otoczony białymi lub czarnymi kwadracikami wyboru. Jeżeli kwadraciki wyboru są białe, to tekst jest tekstem dołączonym. Tekst taki, przesuwa się wraz z elementem, do którego został dołączony, nie można go przesunąć ani zmienić jego rozmiaru za pomocą myszy.

Jeżeli kwadraciki wyboru są czarne, to oznacza, że możesz zmienić rozmiar tekstu.

Jak przesunąć  tekst niedołączony:

Jeżeli tekst nie jest zaznaczony (tzn. otoczony przez czarne kwadraciki wyboru) zaznacz go i przeciągnij do wybranego położenia.

Jeżeli tekst został już zaznaczony, zaznacz krawędź tekstu i przeciągnij ją do wybranego położenia.

Jak zmienić rozmiary tekstu niedołączonego:

1.	Zaznacz tekst.

2.	Przeciągnij czarny uchwyt wyboru do momentu, kiedy tekst osiągnie żądany rozmiar.


Zmiana czcionek tekstu na wykresie

Jak zmienić czcionkę:

1	Kliknij dwukrotnie tekst, a następnie kliknij przycisk Czcionka. Możesz również zaznaczyć tekst lub element wykresu, do którego tekst jest dołączony i wybrać z menu Format polecenie Czcionka

2.	W polu dialogu Czcionka wybierz żądaną czcionkę. Graph wyświetla przykład, obrazujący nowy format.

3.	W polu Rozmiar wybierz żądany rozmiar.

Możesz także wpisać rozmiar. Jednakże, jeżeli wpiszesz rozmiar, który nie znajduje się na liście, możesz uzyskać niezadowalający rezultat.

4.	W polu Styl zaznacz lub wyczyść pole wyboru odpowiadające wybranemu rodzajowi czcionki.

5.	Z listy Kolor wybierz kolor.

Jeżeli chcesz wybrać kolor, który nie został ustawiony jako kolor tekstu okna w Panelu sterowania, wybierz Automatyczny.

6.	W polu Tło wybierz rodzaj tła.

Aby zobaczyć wzorzec tła tekstu, wybierz przycisk opcji Przezroczyste.

Aby zobaczyć pełny obraz tła tekstu (z uwzględnieniem wzorców tła) wybierz przycisk opcji Nieprzezroczyste.

7.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Wyrównywanie i orientacja tekstu na wykresie

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Zmiana obramowania i wzorców powierzchni tekstu

Etykiety podziałki

By uzyskać informacje na temat zmieniania dostępnych kolorów, patrz polecenie: Paleta kolorów.


Wyrównywanie i orientacja tekstu na wykresie

Możesz zmienić poziome lub pionowe ustawienie dołączonego i niedołączonego tekstu na wykresie względem obramowania obszaru zawierającego tekst. Możesz obracać tekst o 90 stopni. Możesz także określić, czy obramowanie ma automatycznie zmieniać rozmiar, aby pomieścić tekst czy pozostawać bez zmian, do momentu kiedy nie zostanie zmieniony. Jeżeli dołączysz tekst do punktu danych, możesz także wyświetlić wzorzec znacznika lub serii obok tekstu lub zastąpić tekst znacznikiem danych.

Jak zmienić wyrównanie i orientację tekstu na wykresie:

1.	Kliknij dwukrotnie tekst, a następnie wybierz przycisk Tekst. Możesz również zaznaczyć tekst i wybrać z menu Format polecenie Tekst.

2.	Zaznacz żądane opcje dla pionowego oraz poziomego ustawienia i orientacji.

3.	Jeżeli chcesz, aby obramowanie tekstu niedołączonego na wykresie zmieniało się automatycznie, tak aby pomieścić tekst, wybierz pole wyboru Rozmiar automatyczny. Jeżeli chcesz, aby obramowanie pozostało nie zmienione do momentu, kiedy je zmienisz, wyczyść pole wyboru Rozmiar automatyczny. Jeżeli zostanie zmienione obramowanie tekstu, pole Rozmiar automatyczny zostanie wyczyszczone.

4.	Aby przywrócić tekst, automatycznie wprowadzony przez Microsoft Graph, wybierz pole wyboru Tekst automatyczny.

5.	Jeżeli tekst jest dołączony do punktu danych, wybierz przycisk opcji Wyświetl wartość, aby zastąpić tekst wartością znacznika. Wybierz przycisk opcji Wyświetl znacznik, aby wyświetlić obok tekstu wzorzec wykorzystywany przez znacznik lub serię.

6.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Zmiana czcionek tekstu na wykresie

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Zmiana obramowania i wzorców powierzchni tekstu

Etykiety podziałki


Zmiana obramowania i wzorców powierzchni tekstu

Jak zmienić styl, kolor  i grubość obramowania  tekstu oraz wzorca i koloru powierzchni:

1.	Kliknij dwukrotnie tekst lub zaznacz tekst i wybierz z menu Format polecenie Wzorce.

2.	Wybierz żądane opcje formatu obramowania i powierzchni. Microsoft Graph wyświetla przykład, obrazujący nowy format.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Wyrównanie i orientacja tekstu na wykresie

Zmiana czcionek tekstu na wykresie

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Tytuł wykresu, tytuły osi, etykiety punktów danych

Etykiety podziałki


Dopasowywanie wartości danych na wykresie

Możesz przeciągać znaczniki danych na wykresie, aby zwiększyć lub zmniejszyć ich wartości. Dokonane zmiany powodują jednocześnie zmiany wartości w arkuszu danych.

Możesz przeciągać znaczniki na wykresach liniowych dwuwymiarowych, słupkowych, kolumnowych oraz punktowych (XY).

Nie możesz przeciągnąć znaczników poza bieżący zakres osi Y.

Jak dopasować wartości danych na wykresie:

1.	 Zaznacz znaczniki danych, które chcesz dopasować. W tym celu, przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij wybrany znacznik.

2.	Przeciągnij czarny uchwyt w kierunku, w którym chcesz zmienić wartość.

W trakcie przeciągania, na osi Y pojawiają się linie oraz wyświetlana jest dopasowana wartość. Kiedy zwolnisz klawisz myszy, Graph zachowa nową wartość w arkuszu danych.

Patrz także:

Wprowadzanie i poprawianie komórek danych. Informacje podstawowe


Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego

Jak dopasować kąt, pod jakim będziesz obserwować wykres trójwymiarowy:

1.	Z menu Format wybierz polecenie Widok 3-D.

2.	Aby wyświetlić osie pod kątem prostym, wybierz pole wyboru Kąty proste.

Aby wyświetlić osie w perspektywie, wyczyść pole wyboru Kąty proste.

Jeżeli wyczyścisz pole wyboru Kąty proste, na ekranie wyświetlone zostanie pole Perspektywa.

3.	W polach Wyniesienie, Perspektywa i Obrót kliknij strzałki, aby dopasować wartości lub wpisz żądane wartości.

4.	W polu Wysokość wpisz wartość odpowiadającą stosunkowi wysokości wykresu do długości osi X w procentach.

5.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Uwaga:  Opcja Perspektywa nie jest dostępna przy wykresach słupkowych trójwymiarowych. Pole wyboru Kąty proste jest zawsze wybrane dla wykresów słupkowych trójwymiarowych.

Przycisk Użyj w polu dialogu stosuje wszystkie bieżące ustawienia do wykresu bez zamykania pola dialogu. Pozwala to zaobserwować i poprawić efekt bieżących ustawień bez potrzeby ponownego wybierania polecenia. Przycisk Domyślne przywraca ustawieniom ich standardowe wartości.


Microsoft Graph. Informacje podstawowe

Co to jest Microsoft Graph?

Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Graph

Patrz także:

Tworzenie nowego wykresu


Co to jest Microsoft Graph?

Microsoft Graph jest aplikacją, którą wykorzystujesz przy pracy w innej aplikacji do graficznej prezentacji i analizy danych liczbowych.

Kiedy rozpoczynasz pracę z programem Graph, na ekranie wyświetlane są dwa okna, jedno z danymi, a drugie z wykresem. Możesz dokonać edycji w oknie Arkusza danych, zastąpić te dane nowymi lub wczytać dane z pliku utworzonego przez inną aplikację, na przykład z programu Microsoft Excel. Graph aktualizuje wykres w oknie Wykresu, aby zobrazować zmiany w arkuszu danych. Możesz zmienić rodzaj wykresu i wiele jego elementów.

Wykres utworzony w programie Microsoft Graph jest wykresem osadzonym w dokumencie. Oznacza to, że możesz go kopiować, usuwać i zmieniać jego rozmiar za pomocą poleceń głównej aplikacji, w której modyfikujesz dokument. Jednakże, aby zmienić sam wykres  lub dane do wykresu, musisz otworzyć program Microsoft Graph. Aby to uczynić, kliknij dwukrotnie wykres.

Patrz także:

Tworzenie nowego wykresu

Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Graph


Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Graph

Jak utworzyć nowy wykres w innym dokumencie:

1.	Wybierz miejsce w dokumencie, w które chcesz wstawić wykres.

2.	Wstaw wykres programu Microsoft Graph do dokumentu, postępując z zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentacji głównej aplikacji, wykorzystywanymi do tworzenia dokumentu.

Na ekranie otworzy się okno programu Graph. Jeżeli główna aplikacja przesyła dane do programu Graph, na ekranie wyświetli się okno danych i wykresu. Jeżeli główna aplikacja nie przesyła danych do programu Graph, na ekranie wyświetli się domyślny arkusz danych i wykres.

Jak otworzyć wykres:

 Kliknij dwukrotnie wykres.

Na ekranie otworzy się okno programu Graph, wyświetlając arkusz danych i wykres.

Jak zakończyć pracę z programem Graph:

1.	Z menu Plik wybierz polecenie Koniec i powrót.

Na ekranie wyświetli się pytanie, czy chcesz zaktualizować zmiany.

2.	Jeżeli chcesz zaktualizować wykres w głównej aplikacji, wybierz przycisk Tak.

Okno programu Graph zostaje zamknięte, zmiany dokonane na wykresie są teraz zobrazowane w dokumencie.

Jeżeli chcesz zakończyć pracę z programem Graph bez zachowywania dokonanych zmian, wybierz przycisk Nie.

Okno programu Graph zostaje zamknięte, a zmiany dokonane na wykresie od momentu ostatniej aktualizacji wykresu zostaną zniszczone.

By uzyskać informacje na temat przełączania między oknami, zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Uwaga: Nie można zachować wykresu i danych w programie Microsoft Graph. Kiedy zamykasz Microsoft Graph, wykres wyświetlany jest nadal w dokumencie. Staje się on od tego momentu obiektem, który możesz przesuwać, kopiować, usuwać, wklejać i zmieniać jego rozmiar. Kiedy zachowujesz dokument, wykres i dane do wykresu są zachowane w tym samym pliku co dokument.

Patrz także:

Co to jest  Microsoft Graph?

Tworzenie nowego wykresu

Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie


Polecenie Przywróć (menu sterowania)

To polecenie przywraca aktywne okno do rozmiaru i położenia, jakie zajmowało, przed wybraniem polecenia Pełny ekran lub polecenia Do ikony. Przy użyciu myszy kliknij przycisk Przywróć w oknie, które chcesz przywrócić do poprzedniego stanu.

To polecenie nie ma wpływu na zmiany parametrów okna, dokonanych za pomocą poleceń Przesuń lub Rozmiar.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F5 (przywraca okno Graph)


Polecenie Przesuń (menu sterowania)

To polecenie wyświetla strzałkę czterokierunkową, którą wykorzystujesz do przesuwania aktywnego okna. Naciśnij klawisze ze strzałkami a następnie klawisz Enter.

Jeżeli otwarte jest pole dialogu, które zawiera menu sterowania, to wykorzystując to polecenie możesz również przesunąć pole dialogu.

Kiedy okno zajmuje cały ekran, to polecenie jest niedostępne.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F7 (przesuwa okno dokumentu)


Polecenie Rozmiar (menu sterowania)

To polecenie wyświetla strzałkę czterokierunkową, którą wykorzystujesz do zmiany rozmiaru aktywnego okna. Aby zmienić rozmiar okna, naciśnij klawisze ze strzałkami a następnie klawisz Enter.

Polecenie jest niedostępne, jeżeli okno zajmuje cały ekran.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F8 (zmienia rozmiary okna dokumentu)

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu


Polecenie Pełny ekran (menu sterowania)

To polecenie powiększa aktywne okno tak, aby zapełnić dostępny obszar.

Kliknięcie przycisku Pełny ekran jest równoznaczne z wybraniem polecenia Pełny ekran.

Polecenie Pełny ekran z menu sterowania programu Microsoft Graph powiększa okno Graph tak, aby zapełnić cały ekran.

Polecenie Pełny ekran w menu sterowania arkusza danych powiększa okno arkusza danych tak, aby zapełnić całe okno programu Microsoft Graph

Możesz przywrócić powiększone okno do jego poprzedniego rozmiaru wykorzystując polecenie Przywróć.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F10 (powiększa okno dokumentu na pełny ekran)


Polecenie Zamknij (menu sterowania)

To polecenie zamyka okno programu Graph lub aktywne okno dokumentu. Jeżeli otwarte jest pole dialogu, które zawiera menu sterowania, to wykorzystując polecenie Zamknij możesz również zamknąć pole dialogu.

Dwukrotne kliknięcie przycisku menu sterowania jest równoznaczne z wybraniem polecenia Zamknij.

Zamknięcie okna programu Graph jest równoznaczne z wybraniem z menu Plik polecenia Koniec i powrót.

Klawisze skrótu:  Alt+F4 (zamyka okno Graph)


Polecenie Przełącz na... (menu sterowania)

To polecenie podaje listę wszystkich otwartych aplikacji. Wyświetlane jest tylko w menu sterowania programu Graph.

Opcje pola dialogu

Przełącz na...

Uaktywnia wybraną aplikację.

Koniec zadania

Zakończenie pracy wybranej aplikacji.

Anuluj

Zamyka okno Aktywnych aplikacji.

Kaskada

Ustawia okna wszystkich otwartych aplikacji w taki sposób, że nakładają się na siebie, nie zasłaniając przy tym pasków tytułów.

Sąsiadująco

Powiększa i zmienia wymiary okien wszystkich otwartych aplikacji w taki sposób, aby okna nie zachodziły na siebie i lewa górna część każdego okna była widoczna.

Uporządkuj ikony

Umieszcza ikony wszystkich zmniejszonych do ikony aplikacji wzdłuż dolnej części ekranu.


Polecenie Następne (menu sterowania)

To polecenie uaktywnia kolejne okno dokumentu. Wyświetlane jest tylko w menu sterowania wykresu i arkusza danych.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F6


Polecenie Do ikony (menu sterowania)

To polecenie zmniejsza okno programu Microsoft Graph do wielkości ikony i umieszcza je w dolnej części ekranu.

Kliknięcie przycisku Do ikony jest równoznaczne z wybraniem polecenia Do ikony.

Zmniejszenie do ikony jest użyteczne, kiedy masz uruchomioną inną aplikację w tym samym czasie co program Microsoft Graph.

To polecenie wyświetla się tylko w menu sterowania programu Graph. Okno dokumentu nie może być zmniejszone do ikony.

Możesz przywrócić zmniejszone okno do jego poprzedniego rozmiaru, wykorzystując polecenie Przywróć.


Wprowadzanie i poprawianie komórek danych. Informacje podstawowe.

Istnieją dwa sposoby wprowadzania i poprawiania danych w komórkach.

Zaznacz komórkę i rozpocznij wpisywanie danych

Dane, które wpisujesz, zastąpią istniejące, kiedy naciśniesz klawisz Enter.

Lub

Kliknij dwukrotnie komórkę albo zaznacz komórkę i naciśnij klawisz F2.

Na ekranie wyświetlone zostanie pole dialogu Dane komórki z zawartością komórki. W obrębie pola dialogu, możesz przesuwać dowolnie punkt wstawiania za pomocą myszy lub klawiszy ze strzałkami i wprowadzić dane lub dokonywać niezbędnych poprawek. Kiedy zakończysz operację, naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Musisz wprowadzić nazwę każdej serii, etykietę dla każdej kategorii punktów danych oraz liczbę dla każdej wartości, która będzie wykreślona na wykresie. Jeżeli serie umieszczone są w wierszach, wprowadź nazwy serii w pierwszej kolumnie, a etykiety kategorii w pierwszym wierszu. Jeżeli serie umieszczone są w kolumnach, wprowadź nazwy serii w pierwszym wierszu, a etykiety kategorii w pierwszej kolumnie.

Wprowadzania danych i modyfikacja komórek danych

Zmiana szerokości kolumny

Kopiowanie danych

Tworzenie nowego wykresu

Usuwanie danych

Usuwanie wierszy i kolumn

Importowanie danych

Wstawianie wierszy i kolumn

Poruszanie się po arkuszu danych

Przesuwanie danych

Zaznaczanie komórek

Cofanie zmian

Uwaga:  Jeżeli wpisana liczba jest zbyt duża, aby mogła być wyświetlona w komórce, o formacie Ogólny, Microsoft Graph wyświetli ją w postaci wykładniczej. Na przykład, liczba 250 000 000 będzie wyświetlona w postaci 2,5E+08. Jeżeli liczba w potędze jest za długa lub komórka ma inny format niż Ogólny, Microsoft Graph wyświetla serię znaków (#####). Poszerz kolumnę, aby wyświetlić liczbę.

Patrz także:

Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach

Poprawianie w polu dialogu Dane komórki


Zmiana szerokości kolumny

Szerokość kolumny może wynosić maksymalnie 255 znaków. Domyślna szerokość kolumny wynosi 9 znaków.

Jak zmienić szerokość kolumny:

Za pomocą myszy

1.	Wskaż pionową linię z prawej strony nagłówka kolumny.

2.	Kiedy wskaźnik zmieni się na pionowy słupek ze strzałkami po obu stronach, przeciągnij go w prawo, aby zwiększyć szerokość kolumny albo w lewo, aby zmniejszyć jej szerokość.

Za pomocą klawiatury

1.	Zaznacz komórkę w każdej kolumnie, którą chcesz zmienić.

2.	Z menu Format wybierz polecenie Szerokość kolumny.

3.	Wpisz żądaną szerokość kolumny lub zaznacz pole Szerokość standardowa.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Usuwanie wierszy i kolumn


Kopiowanie danych

1.	Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz kopiować.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj.

Ta czynność spowoduje umieszczenie kopii danych w Schowku.

3.	Zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru, w którym chcesz umieścić kopię.

4.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wklej.

Patrz także:

Kopiowanie całego wykresu

Usuwanie danych

Przesuwanie danych


Usuwanie danych

Z komórek możesz usunąć dane, format (tzn. przywrócić komórce format Ogólny) lub jednocześnie dane i format. Aby usunąć samą komórkę, musisz usunąć wiersz lub kolumnę.

1.	Zaznacz komórki zawierające dane, które chcesz usunąć.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wyczyść.

3.	Wybierz przycisk Wyczyść dane, aby usunąć dane, przycisk Wyczyść format, aby usunąć sam format lub przycisk Wyczyść dane i format, aby usunąć jednocześnie dane i format

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Uwaga:  Wyczyszczenie danych nie powoduje przeniesienia ich do Schowka. Aby odzyskać usunięte dane, wybierz z menu Edycja polecenie Cofnij, zanim wybierzesz jakiekolwiek inne polecenie.

Patrz także:

Kopiowanie danych

Usuwanie wierszy i kolumn

Przesuwanie danych


Usuwanie wierszy i kolumn

Jak usunąć wiersze lub kolumny:

1.	Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz usunąć.

Możesz zaznaczyć wiele wierszy lub kolumn, przeciągając wskaźnik przez wiele nagłówków wierszy lub kolumn.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Usuń wiersz/kolumnę.

Jeżeli nie zaznaczysz całych kolumn lub wierszy przed wybraniem polecenia Usuń wiersz/kolumnę, na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu z pytaniem, czy chcesz usunąć wiersz lub kolumnę.

Patrz także:

Wstawianie wierszy i kolumn


Importowanie danych

Aby wprowadzić dane z innego pliku, możesz je wczytać z pliku znajdującego się na dysku, lub skopiować je z otwartego dokumentu. By uzyskać informacje dotyczące typów danych, które można wczytywać, patrz: Formaty plików. By uzyskać informacje o tym, jak Microsoft Graph przekształca formaty liczb z programu Lotus 1-2-3, patrz: Dane programu Lotus 1-2-3.

Jak wczytać dane z dysku:

1.	Zaznacz komórkę, od której chcesz rozpocząć wprowadzanie danych. Zazwyczaj jest to komórka w lewym górnym rogu arkusza danych.

2.	Z menu Plik wybierz polecenie Import Danych.

3.	W polu Pliki wybierz żądany plik, zmieniając  o ile to konieczne  katalog w polu Katalogi.

4.	Aby wczytać wszystkie dane z pliku, naciśnij przycisk opcji Wszystkie. Aby wczytać część danych, wpisz zakres danych lub nazwę zakresu w polu Zakres. Na przykład, aby wczytać komórki od A1 do B5, wpisz w polu Zakres A1:B5. Przy pliku tekstowym A1:B5 oznacza wczytanie dwóch pierwszych wartości (od A do B) w pierwszych pięciu liniach (od 1 do 5).

5.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Dane zostaną wczytane, począwszy od aktywnej komórki. Zastąpią one dane istniejące. Jeżeli istnieją komórki niezastąpione nowymi danymi (gdy obszar zaznaczony był większy od importowanego) pozostaną one nienaruszone.

Jak wczytać wykres z programu Microsoft Excel :

1.	Z menu Plik wybierz polecenie Wykres Excel.

2.	W polu Pliki wybierz żądany plik. Zmień  o ile to konieczne  katalog w polu Katalogi.

3.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Dane i format wykresu całkowicie zastąpią istniejące dane lub formaty.

Jak kopiować dane z otwartego dokumentu:

1.	Przejdź do aplikacji zawierającej dokument, z którego chcesz kopiować dane

2.	Zaznacz dane, które chcesz kopiować.

3.	W tej aplikacji wybierz z menu Edycja polecenie Kopiuj.

4.	Przejdź do programu Graph.

5.	Uaktywnij okno Arkusz danych .

6.	Zaznacz komórkę, od której chcesz rozpocząć wprowadzanie danych.

7.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wklej.

Patrz także:

Przesuwanie danych

Kopiowanie danych

Tworzenie nowego wykresu


Formaty pliku

Za pomocą polecenia Import danych z menu Plik możesz wczytać dane z plików ASCII (tylko tekstowe), w których pola rozdzielone są przecinkami lub znakami tabulacji (pliki z rozszerzeniem .CSV ). Możesz wczytać dane, które znajdują się w plikach o następujących formatach:

.WKS	Lotus 1-2-3 (wersja 1A) oraz Microsoft Works.

.WK1	Lotus 1-2-3 (wersja 2.0).

.WR1	Lotus Symphony.

.XLS	obszar roboczy programu Microsoft Excel.

.SLK	Microsoft Multiplan, Microsoft Excel i inne pliki służące do wymiany danych pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi a innymi aplikacjami.

Za pomocą polecenia Wykres Excel z menu Plik, możesz wczytać wykres programu Microsoft Excel (pliki z rozszerzeniem .XLC).

Wczytane dane mogą obejmować maksymalnie 4000 wierszy i 256 kolumn.

Graph rozpoczyna wczytywanie danych od pierwszej zaznaczonej komórki

Wczytywane dane zastępują istniejące.

Jeżeli etykiety opisujące nie są wczytane do pierwszego wiersza lub kolumny arkusza danych, wykorzystaj polecenia Wytnij i Wklej z menu Edycja, aby przenieść je tam, co spowoduje wyświetlenie etykiet na wykresie.

By uzyskać informacje o tym, jak Microsoft Graph przekształca formaty liczb z programu Lotus 1-2-3, patrz: Dane programu Lotus 1-2-3.

Patrz także:

Importowanie danych


Dane programu Lotus 1-2-3

Kiedy wczytujesz dane z dokumentu Lotus 1-2-3, Microsoft Graph przekształca formaty tak, jak pokazuje to poniższa tabela. Microsoft Graph próbuje zmienić format, na format z tą samą liczbą miejsc po przecinku, tak jak w programie Lotus 1-2-3.  O ile jest to konieczne, Microsoft Graph tworzy własny format, aby przystosować go do danych z inną liczbą miejsc po przecinku.

format programu Lotus 1-2-3	format programu Microsoft Graph

Stały, 0 miejsc po przecinku	0

Stały, 2 miejsca po przecinku	0,00

Wykładniczy, 0 miejsc po przecinku	0E+00

Wykładniczy, 2 miejsca po przecinku	0,00E+00

Waluta, 0 miejsc po przecinku	$# ##0;($# ##0)

Waluta, 2 miejsca po przecinku	$# ##0,00;($# ##0,00)

Procent, 0 miejsc po przecinku	0%

Procent, 2 miejsca po przecinku	0,00%

Z przecinkiem, 0 miejsc po przecinku	# ##0;(# ##0)

Z przecinkiem, 2 miejsca po przecinku	# ##0,00;(# ##0,00)

Ogólny	Ogólny

+/-	Ogólny

Data1 (dd-mmm-rr)	d-mmm-rr

Data2 (dd-mmm)	d-mmm

Data3 (mmm-rr)	mmm-rr

Tekst	Ogólny

By uzyskać dodatkowe informacje o dostępnych formatach w programie Microsoft Graph oraz o znaczeniu symboli formatujących, patrz: Tworzenie własnych formatów liczb.

Patrz także:

Importowanie danych

Formaty plików


Wstawianie wierszy i kolumn

Arkusz danych może zawierać maksymalnie 4000 wierszy i 256 kolumn. Gdy będziesz próbować wstawić dane po zapełnieniu wszystkich komórek, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.

Jak wstawić wiersze lub kolumny:

1.	Zaznacz tyle wierszy lub kolumn, ile chcesz wstawić. (Na przykład, jeżeli chcesz wstawić jedną kolumnę, zaznacz jedną, jeżeli chcesz wstawić trzy wiersze, zaznacz trzy wiersze).

Możesz zaznaczyć wiele wierszy lub kolumn, przeciągając wskaźnik przez wiele nagłówków wierszy lub kolumn.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wstaw wiersz/kolumnę.

Jeżeli nie zaznaczysz całych kolumn lub wierszy, przed wybraniem polecenia Wstaw wiersz/kolumnę na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu z pytaniem, czy chcesz wstawić wiersz lub kolumnę. Wiersze są wstawiane powyżej zaznaczonego wiersza, kolumny  z lewej strony zaznaczonej kolumny

Patrz także:

Usuwanie wierszy i kolumn


Poruszanie się po arkuszu danych

Za pomocą myszy

Kliknij komórkę, którą chcesz przesunąć.

Wykorzystaj paski przewijania, aby przewinąć dane w arkuszu danych. Przewijanie zmienia tylko obraz na ekranie, aktywne komórki i bieżące zaznaczenie pozostają bez zmian.

Za pomocą klawiatury

Aby przesunąć:	Naciśnij:

O jedną komórkę	Klawisz ze strzałką

Na początek wiersza	Home

Do pierwszej komórki danych 	Ctrl+Home

    (2 wiersz, 2 kolumna)

Na koniec wiersza	End

    (ostatnia zajęta kolumna)

Do komórki w prawym dolnym rogu	Ctrl+End

Jedno okno w dół	Page Down

Jedno okno w górę	Page Up

Jedno okno w prawo	Ctrl+Page Down

Jedno okno w lewo	Ctrl+Page Up

Patrz także:

Poprawianie w polu dialogu Dane komórki


Przesuwanie danych

1.	Zaznacz komórkę lub komórki, zawierające dane, które chcesz przesunąć.

2.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wytnij.

Ta czynność spowoduje umieszczenie kopii danych w Schowku.

3.	Zaznacz komórkę w lewym górnym rogu obszaru, do którego chcesz przesunąć dane.

4.	Z menu Edycja wybierz polecenie Wklej.

Uwaga:  Jeżeli przesuniesz dane do komórek, które zawierają już dane, to zastąpią one oryginalne dane i format.

Patrz także:

Kopiowanie danych

Usuwanie danych


Zaznaczanie komórek

Zawsze jest zaznaczona przynajmniej jedna komórka (komórka aktywna). Aby zmienić aktywną komórkę, wybierz inną komórkę.

Za pomocą myszy

Aby zaznaczyć:	Wykonaj:

Jedną komórkę	Kliknij komórkę.

Grupę komórek	Przeciągnij wskaźnik z jednego narożnika grupy do narożnika po stronie przeciwnej.

Wiersz lub kolumnę	Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Wszystkie komórki	Kliknij lewy górny narożnik arkusza danych.

Za pomocą klawiatury

Aby zaznaczyć:	Wykonaj:

Jedną komórkę	Naciskaj klawisze ze strzałkami

Grupę komórek	Przytrzymaj klawisz Shift, kiedy naciskasz klawisze ze strzałkami, aby rozszerzyć wybór, lub naciśnij klawisz F8, aby włączyć rozszerzanie zaznaczania a następnie użyj klawiszy ze strzałkami, aby zaznaczyć żądane komórki (nie musisz naciskać klawisza Shift). Naciśnij powtórnie klawisz F8, aby wyłączyć rozszerzanie.

Cały wiersz	Naciśnij Shift+Spacja.

Cała kolumnę	Naciśnij Ctrl+Spacja.

Wszystkie komórki	Naciśnij Ctrl+Shift+Spacja lub wybierz z menu Edycja polecenie Zaznacz wszystko.

Anulowanie wyboru	Naciśnij Shift+Backspace

    (wszystkie z wyjątkiem komórki aktywnej)

Patrz także:

Poruszanie się po arkuszu danych

Poprawianie w polu dialogu Dane komórki


Cofanie zmian

Jak cofnąć ostatnią zmianę, dokonaną na wykresie lub w arkuszu danych:

Z menu Edycja wybierz polecenie Cofnij.

Jak anulować wszystkie zmiany, dokonane na wykresie:

1.	Z menu Plik wybierz Koniec i powrót.

2.	Kiedy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy zaktualizować zmiany, wybierz przycisk Nie.


Rozmieszczanie danych na wykresie. Informacje podstawowe.

Graph zakłada, że każdy wiersz w arkuszu danych zawiera serię wartości lub punkty danych, które należy wykreślić na wykresie przy wykorzystaniu tego samego wzorca i koloru. Jeżeli dane są rozmieszczone w kolumnach, a nie w wierszach, musisz zdefiniować serie w kolumnach. Możesz również spowodować, aby Graph nie wykorzystywał określonych wierszy lub kolumn danych podczas tworzenia wykresu. Pamiętaj o zasadach, obowiązujących przy tworzeniu wykresów punktowych (XY) i wykresów nakładanych.

Rozmieszczanie danych na wykresie

Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach

Wprowadzanie danych do wykresu nakładanego

Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY)

Włączanie i wyłączanie danych z wykresu


Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach

Seria to jeden wiersz lub kolumna punktów danych, które są wyświetlane na wykresie jako zbiór znaczników danych takich jak słupki, linie lub wycinki koła. To co wpiszesz do pierwszego wiersza i kolumny komórek oraz orientacja, którą wybierzesz (serie w wierszach lub w kolumnach), określają sposób, w jaki dane zostaną wykreślone na wykresie. Wykres domyślny jest wykreślony z seriami w wierszach.

Kiedy wybierzesz polecenie Serie w wierszach, nazwy z pierwszej kolumny arkusza danych wyświetlone zostaną w legendzie jako nazwy serii. Tekst z pierwszego wiersza (nazwy kategorii) zostanie wyświetlony na osi poziomej wykresu jako etykiety podziałki.

Kiedy wybierzesz polecenie Serie w kolumnach, nazwy z pierwszego wiersza arkusza danych wyświetlone zostaną w legendzie jako nazwy serii. Tekst z pierwszej kolumny (nazwy kategorii) zostanie wyświetlony na osi poziomej wykresu jako etykiety podziałki.

Jak wykreślić serie w wierszach lub kolumnach:

Z menu Seria danych wybierz polecenie Seria danych w wierszach lub Seria danych w kolumnach.

Wybranie jednego z poleceń spowoduje, że w menu zostanie wyświetlony znacznik.

Patrz także:

Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY)

Włączanie i wyłączanie danych z wykresu


Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY)

Zamiast przedstawiania wartości liczbowych na jednej z osi i etykiet na drugiej, na wykresie punktowym (XY) wykreślane są wartości liczbowe na obu osiach. Umożliwia to ustalenie związku między dwoma lub większą liczbą serii wartości.

Aby utworzyć wykres punktowy (XY), musisz włączyć przynajmniej dwie serie danych do arkusza danych. Każda para wartości w arkuszu danych jest wykreślana jako punkt danych na wykresie punktowym. Wartość z jednej serii określa położenie punktu danych na osi X (oś pozioma), a wartość z drugiej serii określa położenie na osi Y (osi pionowej).

Pierwsza seria w arkuszu danych jest domyślnie wykorzystywana do obliczania rozmieszczenia etykiet podziałki na osi X. Możesz to zmienić za pomocą polecenia Wykreśl na osi X z menu Seria danych.

Przykład

Następujący przykład dotyczy arkusza danych z dwoma seriami danych w kolumnach, Czas i Odległość. Na osi X pierwszego wykresu wykreślona jest seria Czas. W ten sposób znacznik danych dla Szulca jest umieszczony w punkcie o współrzędnych 3,8 (oś X) i 12 (oś Y).

Na osi X drugiego wykresu wykreślona jest seria Odległość. W ten sposób znacznik danych dla Szulca jest umieszczony w punkcie o współrzędnych 12 (oś X) i 3,8 (oś Y).


Wprowadzanie danych do wykresu nakładanego

Kiedy tworzysz wykres nakładany za pomocą polecenia Złożony z menu Galeria, Graph wykreśla połowę serii danych na wykresie głównym, a połowę na nakładanym. Jeżeli jest nieparzysta liczba serii danych, Graph wykreśla o jedną serię więcej na wykresie głównym niż na nakładanym. Możesz zmienić przypisanie serii danych do wykresu głównego i wykresu nakładanego za pomocą poleceń Przenieś na wykres oraz Przenieś na wykres nakładany z menu Seria danych.

W arkuszu danych serie danych dołączone do wykresu nakładanego są zaznaczone białymi kropkami w nagłówku wiersza lub kolumny.

Patrz także:

Wykres nakładany


Włączanie i wyłączanie danych z wykresu

Wszystkie wiersze lub kolumny zawierające dane są domyślnie włączone do wykresu. Kiedy wyłączysz dane z wykresu, Graph przerysowuje wykres bez nich. Wyłączone wiersze lub kolumny pozostają wygaszone w arkuszu danych.

Istnieją trzy sposoby wyłączania wierszy lub kolumn:

Kliknij dwukrotnie nagłówek wiersza lub kolumny, którą chcesz wyłączyć z wykresu

Lub

1.	Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz wyłączyć z wykresu.

2.	Z menu Seria danych wybierz polecenie Bez wiersza/kolumny.

3.	Jeżeli nie zostały zaznaczone całe wiersze lub kolumny, to na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu. Wybierz przycisk opcji Bez wierszy lub Bez kolumn.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Lub

1.	W oknie wykresu zaznacz serie, które chcesz wyłączyć.

2.	Wybierz polecenie Wyczyść z menu Edycja.

3.	Wybierz przycisk opcji Serie.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Jak włączyć wiersze lub kolumny:

Kliknij dwukrotnie nagłówek wiersza lub kolumny, którą chcesz włączyć do wykresu

Lub

1.	Zaznacz wyłączone wiersze lub kolumny.

2.	Z menu Seria danych wybierz polecenie Z wierszem/kolumną.

3.	Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlone pole dialogu, to wybierz przycisk opcji Z wierszem lub Z kolumną.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.


Formatowanie danych. Informacje podstawowe

Format liczb w arkuszu danych  waluta, procent, liczba miejsc po przecinku, itd  określa sposób wyświetlania tych liczb na wykresie. Szerokość kolumny w arkuszu danych i rodzaj czcionki nie mają żadnego wpływu na sposób przedstawienia wykresu.

Formatowanie danych

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Tworzenie własnych formatów liczb

Usuwanie własnych formatów liczb

Formatowanie liczb

Formatowanie etykiet podziałki

Uwaga:  Microsoft Graph używa ustawień, określonych w systemie operacyjnym, do przyjęcia wartości domyślnych następujących elementów: symbolu waluty, formatu daty i separatorów listy. Na przykład, jeżeli Twój system operacyjny skonfigurowany jest jako "Szwecja", Microsoft Graph użyje jako symbol waluty "Kr", formatu daty dzień-miesiąc-rok i ; (średnika) jako separator listy. Aby zmienić te ustawienia, musisz zmienić ustawienia Międzynarodowe w Panelu sterowania. By uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją Windows.


Zmiana czcionek w arkuszu danych

Możesz przypisać jedną czcionkę, jej rozmiar i styl wszystkim danym w arkuszu danych. Na liście wyświetlone zostaną czcionki i ich rozmiary określone w głównej aplikacji dla zainstalowanej drukarki. By uzyskać więcej informacji na temat zmiany drukarki, zapoznaj się z dokumentacją głównej aplikacji.

Jak zmienić czcionkę jej rozmiar i styl w arkuszu danych:

1.	Z menu Format wybierz polecenie Czcionka.

2.	W polu Czcionka wybierz czcionkę

3.	W polu Rozmiar wybierz lub wpisz żądany rozmiar.

4.	Wybierz żądane opcje stylu

5.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Zmiana czcionek tekstu na wykresie


Tworzenie własnych formatów liczb

Jak utworzyć własny format liczb, daty, czasu:

1.	Zaznacz w arkuszu danych komórkę, którą chcesz sformatować.

2.	Z menu Format wybierz polecenie Liczba.

3.	Wybierz jako model jeden z wbudowanych formatów i dokonaj jego poprawek w polu Format.

Możesz także wpisać nazwę nowego formatu w polu Format.

4.	Naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Nowy format zostanie wprowadzony na koniec listy.

Formaty mogą składać się z trzech części, rozdzielonych średnikami. Pierwsza część przeznaczona jest dla liczb dodatnich, druga dla ujemnych, a trzecia dla zera. Jeżeli podasz tylko pierwsze dwie części, zero będzie formatowane jak liczba dodatnia. Jeżeli określisz tylko jedną część, wszystkie liczby będą miały ten sam format.

Przykłady

W formacie	liczba	jest wyświetlana następująco:

000-00-0000	987654321	987-65-4321

"Konto nr "0000	8997	Konto nr 8997

 #,##0 \l\b\s	4567	4,567 lbs

0;-0;	0	(nie będzie wyświetlone)

0,00E-00	2000000	2,00E06

d-mmm-rr	365	30-Gru-00

dddd	365	Niedziela

[Czerwony]Ogólny	1000	1000 (zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym)

Patrz także:

Usuwanie własnych formatów liczb

Aby uzyskać informację o liście wszystkich symboli, które możesz wykorzystać przy tworzeniu własnego formatu liczby, patrz: Symbole formatów liczb.


Symbole formatów liczb

0	Wyświetla cyfrę, nawet jeżeli jest to zero.

#	Wyświetla cyfry oprócz zera.

;	Rozdziela formaty wartości dodatnich, ujemnych i zera.

,	Przecinek dziesiętny.

 (spacja)	Separator tysięcy.

%	Procent. Microsoft Graph mnoży wprowadzaną liczbę przez 100 i dodaje znak procentu.

$ - + ( ) spacja	Wyświetla te trzy znaki. Są one włączone do formatu liczby tam, gdzie je umieścisz. Możesz dołączyć inne znaki, poprzedzając je znakiem \ lub zamykając znakami podwójnego apostrofu (" ").

[czerwony]	Wyświetla zawartość komórki w podanym kolorze, nawet jeżeli ten kolor nie znajduje się na palecie kolorów. Można wykorzystać następujące kolory: czerwony, zielony, niebieski, cyjan, żółty, karmazynowy, czarny lub biały.

d	Wyświetla dzień jako liczbę.

dd	Wyświetla dzień jako liczbę dwucyfrową.

ddd	Wyświetla trzyliterowy skrót nazwy dnia tygodnia.

dddd	Wyświetla pełną nazwę dnia tygodnia.

m	Wyświetla miesiąc jako liczbę.

mm	Wyświetla miesiąc jako liczbę dwucyfrową.

mmm	Wyświetla trzyliterowy skrót nazwy miesiąca.

mmmm	Wyświetla pełną nazwę miesiąca.

rr	Wyświetla ostatnie dwie cyfry roku.

rrrr	Wyświetla cztery cyfry roku.

h	Wyświetla godzinę.

mm	Wyświetla minuty.

ss	Wyświetla sekundy.

E-  E+ e- e+	Wyświetla liczby w postaci wykładniczej.

"tekst"	Wyświetla tekst między znakami podwójnego apostrofu.

\	Wyświetla następujący po tym znaku znak (działa analogicznie do zamknięcia między znakami podwójnego apostrofu).

*	Wyświetla tyle razy następujący po tym znaku znak, aż wypełni wolne miejsce w kolumnie. Nie możesz wykorzystać więcej niż jeden znak gwiazdki w każdej z części formatu.

Patrz także:

Tworzenie własnych formatów liczb

Formatowanie liczb

Polecenie Liczba


Usuwanie własnych formatów liczb

Jak usunąć własny format liczb, daty, czasu:

1.	Z menu Format wybierz polecenie Liczba.

2.	Zaznacz format, który chcesz usunąć.

Nie możesz usunąć formatu wbudowanego.

3.	Wybierz przycisk Usuń.

4.	Jeżeli chcesz użyć formatu Ogólnego dla wybranych komórek, naciśnij przycisk Anuluj lub klawisz Esc.

Jeżeli chcesz użyć innego formatu dla wybranych komórek, wybierz format, a następnie naciśnij przycisk OK lub klawisz Enter.

Patrz także:

Tworzenie własnych formatów liczb


Formatowanie liczb

Format liczb, który nadasz liczbom w arkuszu danych, wpływa na sposób wyświetlania danych w arkuszu danych oraz na oznaczenie kresek podziałki na osiach. Możesz wykorzystać format wbudowany lub własny.

Jak zmienić format liczb w arkuszu danych:

1.	Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz formatować.

2.	Z menu Format wybierz polecenie Liczba.

3.	W polu Format liczb wybierz format lub wpisz własny w polu Format.

4.	Naciśnij przycisk OK lub naciśnij Enter.

Na przykład, aby wprowadzić znak dolara przed liczbą na osi pionowej, wybierz format, który dołącza znak dolara do liczb w arkuszu danych.

Microsoft Graph wykorzystuje domyślnie format Ogólny we wszystkich komórkach w arkuszu danych. Format Ogólny wyświetla liczby tak dokładnie, jak to tylko jest możliwe. Jeżeli liczba jest zbyt duża, by zmieścić się w komórce, Microsoft Graph wyświetla tę liczbę w postaci wykładniczej. Jeżeli nie jest to możliwe, wyświetlana jest sekwencja znaków (#). Zwiększ szerokość kolumny, aby odczytać liczbę w wybranym formacie.

Każdy wbudowany format, inny niż Ogólny, jest sekwencją symboli, które definiują wygląd danego formatu.

Przykłady

Format:	Przykład:

Ogólny	5

0	5

0,00	5,00

# ##0	5

# ##0,00	5,00

# ##0 zł;(#,##0 zł)	5 zł

# ##0 zł;[Czerwony](# ##0 zł)	5 zł

# ##0,00 zł;(# ##0,00) zł	5,00 zł

# ##0,00 zł;[Czerwony](# ##0,00 zł)	5,00 zł

0%	500%

0,00%	500,00%

0,00E+00	5,00E+00

m/d/rr	1/5/00

d-mmm-rr	5-Sty-00

d-mmm	5-Sty

mmm-rr	Sty-00

g:mm AM/PM	12:00 AM

g:mm:ss AM/PM	12:00:00 AM

g:mm	0:00

g:mm:ss	0:00:00

m/d/rr g:mm	1/5/00 0:00

Patrz także:

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Tworzenie nowego wykresu

Tworzenie własnych formatów liczb

Formatowanie etykiet podziałki

Symbole formatów liczb

Etykiety podziałki


Formatowanie etykiet podziałki

Format komórki,zawierającej pierwszy punkt danych pierwszej włączonej serii określa format liczbowych etykiet podziałki na wykresie. W domyślnym arkuszu danych tą komórką jest komórka znajdująca się w drugim wierszu drugiej kolumny.

Jeżeli drugi wiersz lub druga kolumna są wyłączone, Graph wykorzystuje format liczby w pierwszej włączonej komórce.

Na wykresach punktowych (XY) format liczb, przypisany do pierwszej komórki serii wykreślonej na osi X, jest wykorzystany przez wszystkie liczby na osi poziomej.

Patrz także:

Formatowanie liczb

Etykiety podziałki


 Polecenie Wykreśl na osi X (menu Seria danych)

To polecenie określa serię danych, wykorzystywaną przy obliczaniu położeń etykiet podziałki na osi X wykresu punktowego (XY).

Pozostaje niedostępne, jeżeli wykres nie jest punktowy (XY) lub okno arkusza danych jest nieaktywne.

Domyślnie jest ustawiony pierwszy wiersz lub kolumna arkusza danych.

Znak X jest wyświetlony w lewej części wiersza lub w górnej części kolumny, zawierających serie danych wykorzystywane na osi X.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY)

Patrz także:

Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach


Polecenie Z wierszem/kolumną (menu Seria danych)

To polecenie włącza dane z wybranych wierszy lub kolumn do wykresu.

Pozostaje niedostępne, jeżeli okno arkusza danych jest nieaktywne.

Domyślnie do wykresu włączone są wszystkie wiersze lub kolumny, zawierające dane.

Wykorzystaj to polecenie, aby przywrócić ponownie wiersze lub kolumny, wykluczone za pomocą polecenia Bez wiersza/kolumny.

Jeżeli podczas wybierania tego polecenia nie zostały zaznaczone całe wiersze, to na ekranie wyświetli się pole dialogu z pytaniem, czy chcesz włączyć wiersze lub kolumny.

Klawisze skrótu:  Kliknij dwukrotnie nagłówek wiersza lub kolumny, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Włączanie i wyłączanie danych z wykresu


Polecenie Bez wiersza/kolumny (menu Seria danych)

To polecenie wyłącza dane z wybranych wierszy lub kolumn z wykresu. Dane pozostają w arkuszu danych, ale nie są wykorzystane na wykresie.

Pozostaje niedostępne, jeżeli okno arkusza danych jest nieaktywne.

Możesz włączyć ponownie wyłączone wiersze lub kolumny za pomocą polecenia Z wierszem/kolumną

Jeżeli nie zostały znaczone całe wiersze, podczas wybierania tego polecenia, to na ekranie wyświetli się pole dialogu z pytaniem, czy chcesz wyłączyć wiersze lub kolumny.

Klawisze skrótu:  Kliknij dwukrotnie nagłówek wiersza lub kolumny, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Włączanie i wyłączanie danych z wykresu


Polecenie Seria danych w wierszach (menu Seria danych)

To polecenie rysuje każdy wiersz z arkusza danych jako pojedynczą serię danych.

Nazwa tego polecenia jest poprzedzona znacznikiem, jeżeli serie znajdują się już w wierszach.

 Podwójne linie rozdzielają wiersze w arkuszu danych tak, aby wskazać, że poszczególne serie danych znajdują się w wierszach

Nazwy serii, umieszczone na wykresie, znajdują się w pierwszej kolumnie wierszy arkusza danych.

Etykiety umieszczone na osi kategorii X wykresu, znajdują się w pierwszym wierszu. Wykresy punktowe (XY) stanowią wyjątek, patrz: Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY).

Jeżeli serie znajdują się w kolumnach, a wykres jest wykresem nakładanym , wówczas polecenie to usuwa wykres nakładany i przenosi wszystkie serie do wykresu głównego.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach

Patrz także:

Polecenie Seria danych w kolumnach


Polecenie Seria danych w kolumnach (menu Seria danych)

To polecenie rysuje każdą kolumnę z arkusza danych jako pojedynczą serię danych.

Nazwa tego polecenia jest poprzedzona znacznikiem, jeżeli serie znajdują się już w kolumnach.

Podwójne linie rozdzielają kolumny w arkuszu danych tak, aby wskazać, że poszczególne serie danych znajdują się w kolumnach.

Nazwy serii, umieszczone na wykresie, znajdują się w pierwszym wierszu kolumn w arkuszu danych.

Etykiety umieszczone na osi kategorii X wykresu, znajdują się w pierwszej kolumnie. Wykresy punktowe (XY) stanowią wyjątek, patrz: Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY).

Jeżeli serie znajdują się w wierszach, a wykres jest wykresem nakładanym , wówczas polecenie to usuwa wykres nakładany i przenosi wszystkie serie do wykresu głównego.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach

Patrz także:

Polecenie Seria danych w wierszach


Polecenie Przenieś na wykres nakładany (menu Seria danych)

To polecenie rysuje serie danych nie na wykresie głównym, tylko na wykresie nakładanym

Pozostaje niedostępne dla wykresu punktowego (XY), gdy wybrana jest opcja serie danych wykreślone na osi X.

W arkuszu danych, w nagłówku wiersza lub kolumny każdej serii wykreślonej na wykresie nakładanym, wyświetlona jest biała kropka.

Jeżeli dana seria jest wyłączona, wówczas polecenie to ją włączy.

Jeżeli serie znajdują się w wierszach, to niemożliwe jest wykreślenie na wykresie nakładanym pierwszego wiersza arkusza danych. Jeżeli serie znajdują się w kolumnach, to niemożliwe jest wykreślenie na wykresie nakładanym pierwszej kolumny arkusza danych.

Wykresy nakładanie nie mogą być dodane do wykresów trójwymiarowych.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Tworzenie wykresu nakładanego

Patrz także:

Polecenie Przenieś na wykres


Polecenie Przenieś na wykres (menu Seria danych)

To polecenie rysuje wybrane serie danych nie na wykresie nakładanym, tylko na wykresie głównym

Pozostaje niedostępne dla wykresu trójwymiarowego.

Pozostaje niedostępne dla wykresu punktowego (XY), gdy wybrana jest opcja serie danych wykreślone na osi X.

W arkuszu danych, w nagłówku wiersza lub kolumny każdej serii, wykreślonej na wykresie nakładanym, wyświetlona jest biała kropka.

Jeżeli dana seria jest wyłączona, wówczas polecenie to ją włączy.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Usuwanie wykresu nakładanego

Patrz także:

Polecenie Przenieś na wykres nakładany


Definicje pojęć

aktywna komórka

etykieta podziałki

etykieta wartości

etykiety punktów danych

główna aplikacja

kategoria

komórka

kreska podziałki

legenda

linie góra/dół

linie opadające

linie serii

linie siatki

nagłówki wiersza/kolumny

nazwa serii

obszar rysunku

ścianki

oś

oś kategorii

oś serii

oś wartości

podstawa

punkt danych

słupki góra/dół

Schowek

seria danych

serie

tekst dołączony

tekst niedołączony

wyłączyć

wykres

wykres nakładany

znacznik


aktywna komórka

Komórka z grubą linią obramowania. Cokolwiek wpiszesz, zostanie wprowadzone do tej komórki.


etykieta podziałki

Tekst wyświetlony na osi, identyfikujący wartość lub kategorię reprezentowaną przez kreskę podziałki.


etykieta wartości

Etykieta dla każdego słupka, kolumny, powierzchni, wycinka koła lub punktu na wykresie. Etykieta jest aktualną wartością liczbową każdego punktu danych.


etykiety punktów danych

Etykiety, które identyfikują albo poszczególne punkty danych albo serie punktów danych.


główna aplikacja

Aplikacja, z której uruchomiłeś Microsoft Graph.


kategoria

Grupa lub zbiór zawierający jeden punkt danych z każdej serii danych, włączonej do wykresu. Pierwsza kategoria zawiera pierwszy punkt danych z każdej serii, druga kategoria drugi punkt danych itd. Kategorie są rozmieszczone na osi X i rozdzielone zazwyczaj kreskami podziałki oraz oznakowane etykietami podziałki.


komórka

Punkt przecięcia dowolnego wiersza i kolumny w arkuszu danych. Do komórek wprowadzane są dane. Komórka w arkuszu danych jest reprezentowana na wykresie przez punkt danych lub etykietę.


kreska podziałki

Krótki odcinek, który przecina oś, podobnie jak podziałka na linijce. Kreski podziałki są zaliczone do elementów osi. Dwukrotne kliknięcie osi powoduje wyświetlenie pola dialogu Wzorce osi, w którym możesz określić żądane położenie kresek podziałki.


legenda

Prostokąt zawierający opisy wzorców, kolorów lub znaczników z punktami i seriami danych.


linie góra/dół

Linie, które łączą największą wartość z najmniejszą w każdym zbiorze punktów danych.


linie opadające

Pionowe linie, które łączą największe wartości z każdej grupy punktów danych z osią poziomą. Linie te ułatwiają odczytanie wartości, zaznaczonych na kreskach podziałki osi.


linie serii

Linie, łączące górną część każdego słupka lub kolumny z następnym słupkiem lub kolumną z tej samej serii danych. Linie serii są dostępne tylko na wykresach skumulowanych słupkowym albo kolumnowym.


linie siatki

Linie, które są przedłużeniem, w stronę wykresu, kresek podziałki na osiach.


nagłówki wiersza/kolumny

Obszary, znajdujące się powyżej ostatniego górnego wiersza oraz z lewej strony pierwszej kolumny w arkuszu danych. Kliknij dwukrotnie nagłówek, aby włączyć lub wyłączyć wiersze lub kolumny z wykresu. Nagłówek jest czarny, jeżeli wiersz lub kolumna są włączone do wykresu albo jasnoszary, jeżeli są wyłączone. Białe kółko w nagłówku wiersza kolumny oznacza, że ta seria danych jest włączona do wykresu nakładanego. Jeżeli wykres jest wykresem punktowym (XY), to znak X w nagłówku wiersza (kolumny) oznacza, że seria danych z tego wiersza (kolumny) jest wykorzystywana do obliczenia skali osi X.


nazwa serii

Nazwa, która identyfikuje wiersz lub kolumnę danych. Nazwy serii są wyświetlone w legendzie.


obszar rysunku

Obszar, w obrębie którego wykreślane są dane. Na wykresie dwuwymiarowym, osie pionowa i pozioma stanowią dwa boki prostokątnego obszaru wykresu. Na wykresie trójwymiarowym obszar rysunku jest ograniczony trzema osiami, etykietami kresek podziałki i oznaczeniami osi.


oś

Linia, która służy jako odniesienie dla wykreślanych danych na wykresie. Wykresy mają dwie osie, z wyjątkiem kołowego (nie ma osi) i trójwymiarowego (trzy osie).


oś kategorii

Punkty danych rozmieszczone w grupach lub kategoriach na osi X lub na osi kategorii. Pierwsza kategoria zawiera pierwszy punkt danych z każdej serii, druga kategoria drugi punkt danych z każdej serii itd.


oś serii

Na niektórych wykresach trójwymiarowych serie są rozmieszczone jedna za drugą na osi Y lub na oddzielnej osi, zwanej osią serii. Na wykresach dwuwymiarowych nie występuje oś serii.


oś wartości

Oś, na której wykreślany jest każdy punkt danych zgodnie z jego wartością liczbową. Na wykresie dwuwymiarowym osią wartości jest oś Y; na wykresie trójwymiarowym  oś Z (zgodnie z przyjętymi powszechnie regułami matematycznymi).


podstawa

Powierzchnia ograniczona przez osie X i Y na wykresie trójwymiarowym.


punkt danych

Wartość liczbowa, reprezentowana w arkuszu danych przez liczbę w komórce oraz na wykresie przez kolumnę, słupek, wycinek koła, znacznik, powierzchnię lub punkt na linii.


Schowek

W Schowku przechowywany jest element lub dana, które ostatnio kopiowałeś przy pomocy polecenia Kopiuj lub wycinałeś przy pomocy polecenia Wytnij. Polecenie Wklej z menu Edycja wstawia zawartość Schowka do dokumentu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Schowka, zapoznaj się z dokumentacją Windows.


seria danych (lub seria)

Grupa związanych ze sobą punktów danych w wierszu lub kolumnie. Seria danych wyświetlona jest na wykresie - w zależności od rodzaju wykresu - jako układ słupków, kolumn, linii lub innych znaczników. Na wykresie może znajdować się jedna lub więcej serii.


słupki góra/dół

Prostokąty umieszczone między ceną otwarcia a zamknięcia giełdy w danym dniu. Słupki góra/dół są wykorzystywane na wykresach obrazujących obroty giełdowe. Opcja ta jest dostępna tylko dla wykresów liniowych.


ścianki

Bok i tył obszaru rysunku na wykresie trójwymiarowym.


tekst dołączony

Tekst, który jest dołączony do elementu wykresu, na przykład do osi. Tekst dołączony jest zawsze przesuwany wraz z elementem. Zaznaczony tekst dołączony otaczają białe kwadraciki, co wskazuje, że nie może zostać przesunięty lub że nie może zostać zmieniony jego rozmiar. Istnieją trzy rodzaje tekstu dołączonego: tytuł wykresu, oznaczenia osi oraz etykiety punktów danych. Etykiety kresek podziałki są zaliczone do elementów osi.


tekst niedołączony

Tekst, który może być umieszczony w dowolnym miejscu na wykresie. Zaznaczony tekst niedołączony otaczają czarne uchwyty, które umożliwiają jego przeciąganie lub zmianę rozmiaru.


wykres

Graficzna reprezentacja danych z arkusza danych.


wykres nakładany

Drugi z wykresów, wykreślony w górnej części wykresu głównego. Zazwyczaj wykres nakładany wykorzystuje inną skalę na osiach i inny rodzaj wykresu niż wykres główny. Wszystkie wykresy, utworzone za pomocą polecenia Złożony z menu Galeria, zawierają wykresy nakładane.


wyłączyć

Do rysowanego wykresu Graph wykorzystuje dane z arkusza danych. Można wyłączyć dowolną liczbę wierszy lub kolumn danych z wykresu przez dwukrotne kliknięcie ich nagłówków lub wykorzystując polecenie Bez wiersza/kolumny z menu Seria danych. Wyłączone dane pozostają w arkuszu danych, ale nie są wykreślone na wykresie.


znacznik

Symbol, który reprezentuje pojedynczy punkt danych (wartość z pojedynczej komórki danych w arkuszu danych) na wykresie. Rodzaj wykresu określa kształt znacznika: kolumna, słupek, powierzchnia, wycinek kołowy. Na wykresach liniowych i punktowych (XY), dostępna jest cała gama znaczników; mogą być one połączone liniami, widoczne lub nie.


Polecenie Cofnij (menu Edycja)

To polecenie cofa ostatnią zmianę, dokonaną w arkuszu danych lub na wykresie.

Pozostaje niedostępne, jeżeli ostatnio dokonanej zmiany nie można cofnąć.

Nazwa polecenia obrazuje działanie, które zostanie wykonane (na przykład, Cofnij: Wytnij).

Klawisze skrótu:  Ctrl+Z

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Cofanie zmian


Polecenie Wytnij (menu Edycja)

To polecenie usuwa dane i format z wybranych komórek i wstawia je do Schowka

Pozostaje niedostępne, gdy okno arkusza danych jest nieaktywne.

Klawisze skrótu:  Ctrl+X

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Przesuwanie danych

Patrz także:

Polecenie Wyczyść


Polecenia Kopiuj i Kopiuj wykres (menu Edycja)

To polecenie kopiuje dane i formaty z wybranych komórek arkusza danych lub cały wykres do Schowka.

Klawisze skrótu:  Ctrl+C

W arkuszu danych

Aby wkleić kopiowane dane do innego obszaru arkusza danych lub innej aplikacji, wykorzystaj polecenie Wklej z menu Edycja.

Na  wykresie

Polecenie Kopiuj wykres kopiuje cały wykres do Schowka.

Możesz wkleić kopiowany wykres do innej aplikacji jako obrazek lub jako aktywny, osadzony wykres (w zależności od możliwości aplikacji). Kliknij dwukrotnie osadzony wykres, aby uruchomić Graph i dokonać edycji wykresu.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Kopiowanie danych

Kopiowanie całego wykresu


Polecenie Wklej (menu Edycja)

To polecenie wkleja wycięte lub kopiowane dane i formaty ze Schowka do arkusza danych, rozpoczynając od zaznaczonej, lewej górnej komórki.

Pozostaje niedostępne, jeżeli żadne dane nie zostały skopiowane lub wycięte.

Przed wybraniem polecenia Wklej zaznacz w arkuszu danych komórki, w których chcesz, umieścić wycięte lub kopiowane dane.

Wklejane dane zastępują te, które znajdowały się się do tej pory w komórkach.

Aby wkleić kopiowany wykres do innej aplikacji, wykorzystaj polecenie Wklej z tej aplikacji.

Klawisze skrótu:  Ctrl+V

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Kopiowanie danych

Importowanie danych

Przesuwanie danych


Polecenie Wyczyść (menu Edycja)

To polecenie usuwa zaznaczone dane, elementy oraz formaty bez umieszczania ich w Schowku.

Klawisze skrótu:  DEL

W arkuszu danych

Polecenie Wyczyść usuwa jedynie zawartość zaznaczonych komórek, a nie same komórki. Aby usunąć komórki w arkuszu danych, wykorzystaj polecenie Usuń wiersz/kolumnę z menu Edycja.

W polu dialogu możesz określić, czy usunąć dane czy formaty liczb, czy jedno i drugie.

Usunięcie formatu liczb jest równoznaczne z przyjęciem formatu Ogólnego.

Na wykresie

Polecenie Wyczyść usuwa zaznaczoną strzałkę, legendę lub tekst (dołączony lub niedołączony).

Zaznaczoną serię danych, możesz za pomocą polecenia Wyczyść usunąć z wykresu (to polecenie jest wówczas równoznaczne z wyłączeniem serii danych z wykresu bez usunięcia danych z arkusza danych). Możesz również wyczyścić formaty danych, przywracając w ten sposób znacznikom ich domyślny format.

Zaznaczając cały wykres, możesz wyczyścić jego format (spowoduje to utworzenie zwykłego wykresu kolumnowego), dane (przez wyłączenie wszystkich serii danych z wykresu) lub jednocześnie dane i format.

Patrz także:

Usuwanie strzałki

Usuwanie danych i formatów

Ukrywanie osi

Usuwanie legendy

Przywracanie domyślnego formatu znacznikom danych


Polecenie Zaznacz wszystko (menu Edycja)

To polecenie zaznacza wszystkie komórki w  arkuszu danych.

Pozostaje niedostępne, jeżeli okno arkusza danych jest nieaktywne.

Klawisze skrótu:  Ctrl+A


Polecenie Usuń wiersz/kolumnę (menu Edycja)

To polecenie usuwa zaznaczone wiersze lub kolumny z arkusza danych.

Wiersze znajdujące się poniżej usuniętego wiersza przesuwają się do góry.

Kolumny znajdujące się z prawej strony usuwanej kolumny przesuwają się w lewo.

Klawisze skrótu:  Ctrl+Łącznik (-)

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Usuwanie wierszy i kolumn


Polecenie Wstaw wiersz/kolumnę (menu Edycja)

To polecenie wstawia jeden lub więcej wierszy lub kolumn do arkusza danych.

Wiersze są wstawiane powyżej zaznaczonego miejsca.

Kolumny wstawiane są z lewej strony zaznaczonego miejsca.

Liczba wstawianych wierszy lub kolumn odpowiada liczbie wierszy lub kolumn zaznaczonych.

Klawisze skrótu:  Ctrl+Plus (+)

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Wstawianie wierszy i kolumn


Polecenie Import danych (menu Plik).
Polecenie Import danych (menu Plik)

To polecenie kopiuje do arkusza danych dane z plików, utworzonych przez inne aplikacje.

Pozostaje niedostępne, kiedy okno arkusza danych jest nieaktywne.

To polecenie nie może być anulowane poleceniem Cofnij z menu Edycja.

Graph wczytuje dane, rozpoczynając od aktywnej komórki. Informacje znajdujące się w komórkach, do których wczytywane są dane, są zastępowane nowymi.

Możesz wczytać wszystkie lub część danych z innego pliku.

Możesz wczytać maksymalnie 4000 wierszy w 256 kolumnach.

Możesz wczytać pliki tekstowe (ASCII) z następującymi rozszerzeniami:

.CSV	.TXT

Możesz wczytać dane z plików z następującymi rozszerzeniami:

.WKS 	.WK1	.WR1

.XLS	.SLK

Aby wczytać wykresy Microsoft Excel (pliki z rozszerzeniem .XLC), wykorzystaj polecenie Wykres Excel.

Opcje pola dialogu

Nazwa pliku

Wpisz żądaną nazwę pliku.

Aktualny katalog:

Wyświetla zawartość bieżącego katalogu.

Pliki

Wyświetla listę wszystkich plików w bieżącym katalogu. Możesz wybrać nazwę pliku z tej listy, zamiast wpisywać ją w polu Nazwa pliku.

Katalogi

Wyświetla listę wszystkich dostępnych katalogów. Aby zmienić bieżący katalog, kliknij dwukrotnie literę stacji dysków lub nazwę innego katalogu. Możesz także oznaczyć stację dysków i katalog, a następnie nacisnąć przycisk OK. Pole Pliki jest aktualizowane tak, że wyświetla wszystkie pliki w wybranym katalogu.

Wszystkie

Wczytuje wszystkie dane.

Zakres

Wczytuje określony zakres danych, na przykład, A1:H26. Jeżeli do zakresu została przypisana nazwa, możesz zamiast symboli (jak podano w powyższym przykładzie), wpisać nazwę zakresu.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Importowanie danych


Polecenie Wykres Excel (menu Plik)

To polecenie kopiuje dane i ich formaty z plików wykresu, utworzonych w programie Microsoft Excel (pliki z rozszerzeniem .XLC) do programu Microsoft Graph.

Wczytane dane i ich formaty zastępują istniejące.

Aby zachować istniejący format wykresu, w trakcie wczytywania danych z pliku wykresu programu Microsoft Excel wykorzystaj polecenie Import danych.

Aby poprawnie wykreślić dane w programie Graph, serie danych muszą być zdefiniowane w kolumnach (patrz: Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach).

Aby wczytać pliki inne niż pliki wykresów programu Microsoft Excel, wykorzystaj polecenie Import danych.

Opcje pola dialogu

Nazwa pliku

Wpisz żądaną nazwę pliku.

Aktualny katalog:

Wyświetla zawartość bieżącego katalogu.

Pliki

Wyświetla listę wszystkich plików w bieżącym katalogu. Możesz wybrać nazwę pliku z tej listy, zamiast wpisywać ją w polu Nazwa pliku.

Katalogi

Wyświetla listę wszystkich dostępnych katalogów. Aby zmienić bieżący katalog, kliknij dwukrotnie literę stacji dysków lub nazwę innego katalogu. Możesz także oznaczyć stację dysków i katalog, a następnie nacisnąć przycisk OK. Pole Pliki jest aktualizowane tak, że wyświetla wszystkie pliki w wybranym katalogu.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Importowanie danych


Polecenie Zaktualizuj (menu Plik)

To polecenie aktualizuje w dokumencie wszystkie zmiany dokonane na wykresie lub w arkuszu danych.

Główna aplikacja określa, czy to polecenie jest dostępne w programie Microsoft Graph.

Jeżeli to polecenie jest niedostępne, to użyj zamiast niego polecenia Koniec i powrót.

Uwaga: Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie nie powoduje ich zachowania. Kiedy zamykasz program Graph, wykres pojawia się w dokumencie. Jest on od tej pory obiektem, który możesz przesuwać, kopiować, wycinać, wklejać i zmieniać jego wymiary. Kiedy zachowujesz dokument, wykres i dane są zachowywane razem z dokumentem w jednym pliku.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie


Polecenie Przyjmij jako domyślny (menu Plik)

To polecenie Zachowuje bieżący wykres i związany z nim arkusz danych jako nowy wykres domyślny.

Wykres domyślny jest zachowany w pliku STANDARD.GRA w katalogu WINDOWS.

Jeśli będziesz tworzyć nowy wykres, nie przesyłając danych z głównej aplikacji do programu Microsoft Graph, ten arkusz danych i wykres zostaną wyświetlone na ekranie.

 Jeżeli nie istnieje plik o nazwie STANDARD.GRA w katalogu WINDOWS (katalogu, który zawiera pliki Microsoft Windows), Graph szuka w tym katalogu pliku STANDARD.PPG (pliku utworzonego przez poprzednią wersję programu Graph). Jeżeli zarówno plik STANDARD.GRA, jak i STANDARD.PPG nie znajdują się w katalogu WINDOWS, Graph szuka pliku STANDARD.GRA w katalogu, w którym został zainstalowany program Microsoft Graph wersja 3.0. Jeżeli żaden plik standardowy nie zostanie odnaleziony, Graph wykorzystuje wbudowany standardowy arkusz danych i wykres.

Jak powrócić do wbudowanego, standardowego wykresu i arkusza danych:

Usuń plik STANDARD.GRA z katalogu WINDOWS. By uzyskać informacje na temat usuwania plików, zapoznaj się z dokumentacją Windows.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Ustawianie wykresu domyślnego


Polecenie Koniec i powrót (menu Plik)

To polecenie umożliwia zakończenie pracy z programem Microsoft Graph oraz aktualizację wykresu w dokumencie. Jeżeli zostały wprowadzone jakichkolwiek zmiany w arkuszu danych lub na wykresie, Graph wyświetla pole dialogu z pytaniem, czy chcesz zaktualizować dokument:

Wybór przycisku Tak aktualizuje wykres w dokumencie i zamyka okno programu Graph.

Wybór przycisku Nie powoduje usunięcie dokonanych zmian i zamyka okno programu Graph.

Wybór przycisku Anuluj anuluje to polecenie.

Od tej pory wykres jest obiektem w dokumencie. Możesz go przesuwać, kopiować, wycinać, wklejać lub zmieniać jego rozmiar, tak jak każdemu innemu obiektowi.

Kiedy zachowujesz dokument, wykres i wszystkie dane do wykresu nie są zachowywane w oddzielnym pliku, lecz jako część dokumentu.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Cofanie zmian

Patrz także:

Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie


Polecenie Wzorce (menu Format)

To polecenie określa wygląd wybranego elementu na wykresie. Opcje, dostępne w polu dialogu, zależą od wybranego elementu.

Opcje pola dialogu

Automatyczne

Przypisuje domyślny wzór wybranemu elementowi.

Brak

Sprawia,że wybrany element lub część wykresu staje się niewidoczna. Kiedy ta opcja pozostaje wygaszona lub w ogóle nie jest wyświetlona, nie możesz ukryć elementu przy pomocy polecenia Wzorce. Aby dowiedzieć się, przy pomocy którego polecenia usunąć lub ukryć element, naciśnij przycisk Szukaj w oknie Pomoc.

Własny

Wskazuje, czy format użytkownika został wybrany dla elementu

Kolor

Określa kolor osi, linii, strzałek lub obramowania elementów.

Możesz użyć opcji Kolor, nawet jeżeli wykorzystujesz monitor monochromatyczny. Na monitorze monochromatycznym nazwy kolorów podstawowych są wyświetlone w liście Kolory. Kolor użytkownika (Kolor własny) mają etykiety Kolor1, Kolor2 itd.

Styl

Określa wygląd obramowania (pełny, mieszany, cieniowany itd) wybranego elementu. Na wykresie liniowym lub punktowym XY, określa poza tym wygląd linii, prowadzących do wybranych znaczników danych oraz kształt wybranych znaczników danych (kwadrat, trójkąt, gwiazda).

Grubość

Określa grubość osi, strzałki, linii lub obramowania wybranego elementu.

Cień

Dodaje cień do dolnej i prawej części elementu.

Użyj do wszystkich

Wprowadza dokonane zmiany we wszystkich punktach danych na wykresie. Opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy zaznaczony został punkt danych lub seria danych.

Odwróć jeżeli ujemny

Zamienia kolory pierwszego planu i tła znaczników danych, które reprezentują ujemne wartości na wykresie słupkowym, kolumnowym, warstwowym lub kołowym.

Wzorzec, Pierwszy plan, Tło

Te trzy opcje określają razem wzorzec i kolor wybranego elementu.

Po wybraniu pełnego wzorca, kolor elementu jest kolorem pierwszego planu. Po wybraniu jakiegokolwiek innego wzorca, kolor elementu jest połączeniem koloru pierwszego planu z kolorem tła.

Położenie kresek podziałki

Określa, czy i gdzie położone są główne lub podrzędne kreski podziałki. Kreski mogą być wyświetlane wewnątrz obszaru rysunku, na zewnątrz albo przecinać oś.

Etykiety podziałki

Wyświetla etykiety podziałki przy minimalnej wartości na osi, przy maksymalnej wartości na osi albo przy osi. Można też nie wyświetlać ich w ogóle.

Grot

Określa rodzaj, szerokość i długość grota strzałki.

Przykład

Obrazuje efekt działania bieżących ustawień, tak aby można było go zobaczyć, zanim użyjesz w elementach na wykresie i zamkniesz pole dialogu.

Tekst

Wprowadza dokonane zmiany wzorca, a następnie wyświetla pola dialogu Tekst osi lub Tekst wykresu, tak żeby można było wybrać ustawienie i orientację tekstu.

Skala

Wprowadza dokonane zmiany wzorca, a następnie wyświetla pole dialogu Format skali osi, tak żeby można było nadać format wybranym osiom.

Czcionka

Wprowadza dokonane zmiany wzorca, a następnie wyświetla pole dialogu Czcionki wykresu.

Legenda

Wprowadza dokonane zmiany wzorca, a następnie wyświetla pole dialogu Legenda, tak żeby można było przesunąć legendę.

Czynności przy których wykorzystuje się to polecenie:

Zmiana obramowania i wzorców powierzchni tekstu

Zmiana położenia kresek podziałki na osi

Formatowanie strzałek

Formatowanie znaczników danych

Formatowanie linii siatek

Formatowanie legendy

Formatowanie wzorców osi

Formatowanie obszaru rysunku, ścianek i podstawy na wykresie trójwymiarowym

Ukrywanie i wyświetlanie etykiet podziałki

Ukrywanie i wyświetlanie kresek podziałki

Przesuwanie etykiet podziałki


Polecenie Czcionka (menu Format)

To polecenie zmienia czcionkę  jej rozmiar, styl, kolor i tło tekstu. To polecenie użyte w arkuszu danych, powoduje zmiany w całym arkuszu danych. W przypadku wykresu  dotyczy tylko wybranych elementów: legendy, tytułu wykresu, oznaczenia osi, etykiet danych, etykiet podziałki lub tekstu niedołączonego.

Pozostaje niedostępne, jeżeli okno Wykres jest aktywne i nie został zaznaczony żaden element, zawierający tekst.

Aby zmienić od razu czcionkę całego tekstu, znajdującego się na wykresie, kliknij poza obszarem rysunku, aby zaznaczyć cały wykres, a następnie wybierz polecenie Czcionka.

Opcje pola dialogu

Czcionka

Wyświetla listę czcionek, które możesz wykorzystać. Wybierz czcionkę z listy lub wpisz w polu pod listą jej nazwę. Dostępne czcionki są określone przez główną aplikację.

Rozmiar

Podaje listę dostępnych rozmiarów dla czcionki wybranej w polu Czcionka. Wybierz rozmiar z listy lub wpisz go w polu pod listą.

Styl

Zawiera pola wyboru, które umożliwiają dokonanie wyboru rodzaju czcionki: Pogrubionej, Kursywy, Podkreślonej oraz Przekreślonej. Do zaznaczonego tekstu możesz użyć jednego lub kilku na raz z podanych rodzajów czcionek.

Kolor

Określa kolor tekstu. Wybierz kolor z listy lub wybierz Automatyczne (tj. kolor tekstu, zdefiniowany w Panelu sterowania w Microsoft Windows). Dopóki nie zmienisz koloru tekstu w oknie, to wybierając opcję Automatyczne, ustawisz kolor czcionki na czarny.

Automatyczne, Przezroczyste, Nieprzezroczyste

Te trzy opcje określają kolor tła zaznaczonego na wykresie tekstu. Przezroczyste tło powoduje wyświetlenie zarówno koloru, jak i wzorca powierzchni za tekstem. Nieprzezroczyste tło ma ten sam kolor co pierwszy lub drugi plan powierzchni za tekstem (w zależności od koloru samego tekstu); jednakże jest to zawsze kolor pełny, bez względu na wzorzec powierzchni.

Kiedy tło jest Automatyczne, Microsoft Graph wykorzystuje go, aby uczynić tekst bardziej czytelnym.

Wzorce

Umożliwia wprowadzenie zmian czcionki (kroju, rozmiaru, stylu, koloru, tła), a następnie wyświetla pola dialogu Wzorce powierzchni lub Wzorce osi, umożliwiające zmianę formatu obramowania i powierzchni wybranego na wykresie elementu. Ten przycisk pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy wykres jest aktywny.

Tekst

Umożliwia wprowadzenie zmian czcionki (kroju, rozmiaru, stylu, koloru, tła), a następnie wyświetla pola dialogu Tekst osi lub Tekst wykresu, umożliwiające zmianę ułożenia i orientacji tekstu. Ten przycisk pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy wykres jest aktywny.

Skala

Umożliwia wprowadzenie zmian czcionki (kroju, rozmiaru, stylu, koloru, tła), a następnie wyświetla pole dialogu Format skali osi, umożliwiające dopasowanie skali na zaznaczonej osi. Ten przycisk pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy wykres jest aktywny oraz gdy została zaznaczona oś.

Legenda

Umożliwia wprowadzenie zmian czcionki (kroju, rozmiaru, stylu, koloru, tła), a następnie wyświetla pole dialogu Legenda, umożliwiające zmianę położenia legendy na wykresie. Ten przycisk pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy wykres jest aktywny oraz gdy została zaznaczona legenda.

Szerokość kolumny

Umożliwia wprowadzenie zmian czcionki (kroju, rozmiaru, stylu, koloru, tła), a następnie wyświetla pole dialogu Szerokość kolumny,umożliwiające zmianę szerokości zaznaczonej kolumny lub kolumn. Ten przycisk pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy aktywny jest arkusz danych.

Liczba

Umożliwia wprowadzenie zmian czcionki (kroju, rozmiaru, stylu, koloru, tła), a następnie wyświetla pole dialogu Liczba, umożliwiające zmianę formatu liczb w zaznaczonych komórkach arkusza. Ten przycisk pojawia się na ekranie tylko wtedy, gdy aktywny jest arkusz danych.

Przykład

Pole Przykład, usytuowane w prawym dolnym rogu pola dialogu, obrazuje działanie bieżących ustawień. Pole zmienia się przy zmianie ustawień, tak aby można było zobaczyć efekt nowego formatu, zanim użyjesz go do elementów wykresu i zamkniesz pole dialogu.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Zmiana czcionek tekstu na wykresie


Polecenie Tekst (menu Format)

To polecenie określa ułożenie i orientację zaznaczonego tekstu.

Pozostaje niedostępne, jeżeli żaden z elementów zawierających tekst nie został wybrany lub kiedy aktywny jest arkusz danych.

Możesz formatować tytuł wykresu, tytuły osi, etykiety podziałki, etykiety serii danych i punktów danych lub tekst niedołączony.

Dostępne opcje zależą od tego, jaki typ wykresu został wybrany.

Opcje pola dialogu

Wyrównanie tekstu

Określa poziome i pionowe wyrównanie zaznaczonego tekstu wykresu w obrębie jego obszaru.

Orientacja

Określa kierunek, w którym jest zwrócony zaznaczony tekst wykresu (na przykład kierunek pionowy, poziomy, boczny).

Jeżeli została wybrana orientacja pionowa, a w pojedynczej kolumnie jest za mało miejsca, aby pomieścić tekst, Microsoft Graph złamie linię, przenosząc część tekstu do dodatkowych kolumn.

Dla osi wykresu opcja ta określa orientację etykiet podziałki na osi. Przycisk Automatyczne w polu Orientacja przywraca oryginalną orientację.

Tekst automatyczny

Jeżeli został utworzony tekst za pomocą poleceń Tytuły lub Etykiety danych i później został zmieniony, możesz dzięki tej opcji przywrócić oryginalny tekst.

Rozmiar automatyczny

Ustawia obramowanie tak, aby dokładnie ograniczało tekst. Jeśli tekst ulegnie zmianie, obramowanie automatycznie dopasuje się, aby go pomieścić.

Wyświetl wartość

Jeżeli zaznaczone są punkty danych lub etykieta serii, wówczas opcja ta zastępuje etykietę wartością w punkcie danych.

Wyświetl znacznik

Jeżeli zaznaczone są punkty danych lub etykieta serii, wówczas opcja ta wyświetla obok tekstu wzorzec wykorzystywany przez punkt danych lub serię.

Wzorce

Wprowadza dokonane zmiany w tekście, a następnie wyświetla pola dialogu Wzorce powierzchni lub Wzorce osi.

Czcionka

Wprowadza dokonane zmiany w tekście, a następnie wyświetla pola dialogu Czcionka.

Skala

Wprowadza dokonane zmiany w tekście, a następnie wyświetla pole dialogu Format skali osi. Dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczona jest oś.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Wyrównywanie i orientacja tekstu na wykresie

Zmiana orientacji etykiet kresek podziałki


Polecenie Skala (menu Format)

To polecenie określa ustawienia skali, wykorzystywane dla każdej osi wykresu.

Pozostaje niedostępne, jeżeli nie jest zaznaczona żadna oś.

Dostępne są różne opcje, w zależności od tego, która oś jest zaznaczona: oś kategorii (X), oś wartości (Y lub Z) lub oś serii (Y).

Opcje pola dialogu dla osi kategorii (X)

Na większości wykresów oś X występuje jako oś pozioma. Na wykresach słupkowych jest osią pionową. Na wykresach punktowych (XY) nie występuje w ogóle  patrz: Opcje pola dialogu dla osi wartości.

Kategorie w odwrotnej kolejności

Odwraca kolejność, w której wyświetlane są kategorie i dane w każdej kategorii. Ta opcja nie zmienia na stałe kolejności danych lub kategorii, jedynie wyświetla je w odwrotnej kolejności.

Czcionka

Wyświetla pole dialogu Czcionka, umożliwiając formatowanie czcionek osi, ich rozmiaru i stylu, a także koloru i tła osi.

Liczba kategorii pomiędzy etykietami podziałki

Określa, które kategorie będą miały etykiety. Jeżeli na przykład, jeżeli wpiszesz 1, to każda kategoria będzie miała etykietę. Jeżeli wpiszesz 2, to co druga kategoria będzie miała etykietę itd.

Liczba kategorii pomiędzy kreskami podziałki

Określa, które kategorie będą miały kreski podziałki. Jeżeli na przykład, wpiszesz 1, to każda kategoria będzie miała kreski podziałki. Jeżeli wpiszesz 2, to co druga kategoria będzie miała kreski podziałki itd.

Wzorce

Wyświetla pole dialogu Wzorce, umożliwiając formatowanie osi, położenie kresek podziałki oraz etykiet podziałki.

Tekst

Wyświetla pole dialogu Tekst osi, umożliwiając wybranie orientacji tekstu osi.

Przecięcie przez oś wartości (Y) przy kategorii

Określa kategorię (na przykład, kategorię numer 2), przy której oś wartości przetnie oś kategorii. Ta opcja nie jest dostępna dla wykresów trójwymiarowych.

Przecięcie przez oś wartości (Y) przy maksymalnej kategorii

Wyświetla oś wartości przy ostatniej, wykreślonej kategorii. Ta opcja usuwa ustawienia opcji Przecięcie przez oś wartości (Y) przy kategorii. Ta opcja nie jest dostępna dla wykresów trójwymiarowych.

Przecięcie przez oś wartości (Y) pomiędzy  kategoriami

Na wykresach trójwymiarowych : Przecięcie przez oś wartości (Y) pomiędzy  kategoriami

W przypadku wykresów dwuwymiarowych, opcja ta określa, czy oś wartości jest wyświetlona na krawędzi czy na środku kategorii wskazanej w polu Przecięcie przez oś wartości (Y) przy kategorii.

W przypadku wykresów liniowych i warstwowych dwuwymiarowych i trójwymiarowych, ta opcja określa, czy dane są wykreślane na kreskach podziałki czy pomiędzy nimi. Gdy ta opcja jest wybrana, znaczniki danych są rysowane pomiędzy kreskami podziałki i liniami siatki; kreski podziałki i linie siatki wyświetlane są na krawędzi kategorii. Gdy ta opcja jest wyczyszczona, znaczniki danych są wykreślane na kreskach podziałki i liniach siatki, przecinających środek kategorii. Poniższe rysunki wyświetlają ten sam wykres. Pierwszy obrazuje przypadek, gdy wybrana jest ta opcja, drugi  gdy nie jest wybrana.

Opcje pola dialogu dla osi wartości (Y lub Z)

Na większości wykresów oś Y występuje jako oś pionowa. Na wykresach słupkowych jest osią poziomą. Na wykresach punktowych (XY) osią wartości jest zarówno oś X, jak i Y.

Przecięcie przez oś kategorii (X) przy wartości maksymalnej

Dla osi X na wykresach punktowych (XY): Przecięcie przez oś wartości (Y) przy maksymalnej kategorii

Wyświetla oś kategorii (X) przy największej wartości. Ta opcja usuwa ustawienia opcji Przecięcie przez oś kategorii (X) przy wartości. Dla osi X na wykresie punktowym (XY), wyświetla oś Y przy największej wartości osi X.

W przypadku wykresów trójwymiarowych, ta opcja jest zastępowana opcją Przecięcie podstawy (płaszczyzny XY) przy wartości minimalnej.

Przecięcie podstawy (płaszczyzny XY) przy wartości minimalnej

Wyświetla podstawę wykresu trójwymiarowego przy wartości minimalnej. Ta opcja usuwa ustawienia opcji Przecięcie podstawy (płaszczyzny XY) przy.

Przecięcie przez oś kategorii (X) przy

Określa wartość, przy której oś kategorii przecina oś wartości. Jeżeli wybrane jest pole Automatyczne, to oś kategorii przecina oś wartości w punkcie zero. Jeżeli na skali nie znajduje się zero  w wartości najbliższej zeru.

W przypadku wykresów punktowych (XY), ta opcja jest zastępowana opcją Przecięcie przez oś wartości przy.

W przypadku wykresów trójwymiarowych, ta opcja jest zastępowana opcją Przecięcie podstawy (płaszczyzna XY) przy.

Poniższy przykład ilustruje tę opcję, ustawioną z parametrem 50:

Przecięcie przez oś wartości (Y) przy

Określa wartość, przy której oś wartości przecina oś kategorii. Jeżeli wybrane jest pole Automatyczne, to druga oś przecina oś wartości w punkcie zero. lub jeżeli na skali nie znajduje się zero, w wartości najbliższej zeru.

Podstawa (Płaszczyzna XY) przecina oś wartości w punkcie

Określa wartość przy której podstawa wykresu trójwymiarowego przecina oś wartości(Z). Jeżeli wybrane jest pole Automatycznie to podstawa przecina oś wartości w punkcie zero, lub jeżeli na skali nie znajduje się zero. Jeżeli na skali nie znajduje się zero  w wartości najbliższej zeru.

Czcionka

Wyświetla pole dialogu Czcionka, umożliwiając formatowanie czcionek osi, ich rozmiaru i typu, a także koloru i tła osi.

Skala logarytmiczna

Oblicza wartości: minimalną i maksymalną, jednostki: główne i podrzędne, jako potęgi liczby 10, w oparciu o zakres danych, rysowanych na wykresie. Zarówno zero, jak i liczby ujemne, nie mogą występować na wykresach logarytmicznych. Najmniejsza wartość jednostek głównych i podrzędnych musi wynosić co najmniej 10. Jeżeli w polu Wartość minimalna wpiszesz wartość, która nie jest potęgą 10, to zostanie ona zaokrąglona w dół do wartości, będącej potęgą 10. Jeżeli w polu Wartość maksymalna wpiszesz wartość, która nie jest potęgą 10, to zostanie ona zaokrąglona w górę do wartości, będącej potęgą 10 .

Jednostki główne

Określa przyrost pomiędzy głównymi kreskami podziałki. Jeżeli wybrane jest pole Automatyczne, to Microsoft Graph oblicza przyrost w oparciu o zakres wartości i aktualny rozmiar wykresu. Jeżeli zmienisz rozmiar wykresu, Graph automatycznie dopasuje skalę. Poniższy przykład przedstawia jednostki główne ustawione na 20.

Jednostki podrzędne

Określa przyrost pomiędzy podrzędnymi kreskami podziałki. Jeżeli wybrane jest pole Automatyczne, to Microsoft Graph oblicza przyrost w oparciu o zakres wartości i aktualny rozmiar wykresu. Jeżeli zmienisz rozmiar wykresu, Graph automatycznie dopasuje skalę.

Wartość minimalna

Określa najmniejszą wartość, występującą na wykresie. Wartości mniejsze od wpisanej w tym polu liczby nie są wyświetlane na wykresie (jednakże pozostają dalej w arkuszu danych). Wybierając pole Automatyczne, spowodujesz wyświetlenie wszystkich wartości.

Wartość maksymalna

Określa największą wartość, występującą na wykresie. Wartości większe od wpisanej w tym polu liczby nie są wyświetlone na wykresie (jednakże pozostają dalej w arkuszu danych). Wybierając pole Automatyczne, spowodujesz wyświetlenie wszystkich wartości.

Wzorce

Wyświetla pole dialogu Wzorce, umożliwiając formatowanie osi, położenia kresek podziałki oraz etykiet podziałki

Tekst

Wyświetla pole dialogu Tekst osi, umożliwiając wybranie orientacji tekstu osi.

Wartości w odwrotnej kolejności

Dla osi X na wykresach punktowych (XY): Kategorie w odwrotnej kolejności

Odwraca wykres i wyświetla najmniejszą wartość na skali w górnej części wykresu, a największą w dolnej.

Opcje pola dialogu dla osi serii (Y)

Czcionka

Wyświetla pole dialogu Czcionka, umożliwiając formatowanie czcionek osi, ich rozmiaru i typu, a także koloru i tła osi.

Liczba serii pomiędzy etykietami podziałki

Określa, które serie będą miały etykiety. Jeżeli na przykład, wpiszesz 1, to każda seria będzie miała etykietę. Jeżeli wpiszesz 2, to co druga seria będzie miała etykietę itd.

Liczba serii pomiędzy kreskami podziałki

Określa, które serie będą miały kreski podziałki. Jeżeli na przykład, wpiszesz 1, to każda seria będzie miała kreski podziałki. Jeżeli wpiszesz 2, to co druga seria będzie miała kreski podziałki itd.

Serie w odwrotnej kolejności

Odwraca kolejność, w której wyświetlane są serie. Ta opcja nie zmienia kolejności rysowania serii, jedynie wyświetla je w odwrotnej kolejności.

Wzorce

Wyświetla pole dialogu Wzorce, umożliwiając formatowanie osi, położenia kresek podziałki oraz etykiet podziałki.

Tekst

Wyświetla pole dialogu Tekst osi, umożliwiając wybranie orientacji tekstu osi.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Dopasowywanie skali osi

Zmiana odstępów między etykietami podziałki

Zmiana odstępów między kreskami podziałki


Polecenie Legenda (menu Format)

To polecenie zmienia położenie legendy na wykresie.

Pozostaje niedostępne, jeżeli legenda nie jest zaznaczona.

Możesz przesuwać legendę za pomocą myszy lub polecenia Legenda.

Microsoft Graph automatycznie dopasowuje rozmiar i położenie wykresu tak, aby legenda nie nałożyła się na niego.

Opcje pola dialogu

W górę, W dół

Umieszcza legendę powyżej lub poniżej wykresu.

W prawo, W lewo

Umieszcza legendę w prawej lub lewej części wykresu.

Do rogu

Umieszcza legendę w prawym górnym rogu wykresu.

Wzorce

Zmienia położenie legendy i wyświetla pole dialogu Wzorce powierzchni.

Czcionka

Zmienia położenie legendy i wyświetla pole dialogu Czcionka.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Przesuwanie legendy


Polecenie Wykres (menu Format)

To polecenie określa typ i format głównego wykresu.

Wykorzystaj to polecenie (zamiast polecenia Galeria), aby zmienić typ wykresu i inne opcje, gdy chcesz zachować formaty własne.

Dostępne są tylko te opcje pola dialogu, które odnoszą się do wybranego typu wykresu.

Aby zmienić typ wykresu nakładanego, wybierz z menu Format polecenie Wykres nakładany.

Opcje pola dialogu

Typ wykresu

Zmienia główny wykres na jeden z wymienionych w liście: Warstwowy, Słupkowy, Kolumnowy, Liniowy, Kołowy, Punktowy (XY), Warstwowy 3-D, Kolumnowy 3-D, Liniowy 3-D lub Kołowy 3-D.

Uwaga:  Jeżeli wykorzystujesz wykres nakładany, to wykres główny musi być wykresem punktowym (XY), o ile wykres nakładany jest wykresem punktowym (XY).

Widok danych

Wyświetla ustawienia danych, dostępne dla wybranego typu wykresu. Wybierz żądane ustawienia.

Nakładanie

Na wykresie słupkowym lub kolumnowym ta opcja określa, jak bardzo słupki lub kolumny w poszczególnych kategoriach nakładają się na siebie. Liczba, wpisana w polu, jest procentem szerokości słupka lub kolumny. Wartość ujemna spowoduje powstanie odstępów między znacznikami..

Szerokość odstępu

Na wykresie słupkowym lub kolumnowym ta opcja określa wielkość wolnego miejsca między kategoriami. Liczba, wpisana w polu, jest procentem szerokości słupka lub kolumny. Liczba ta musi być wartością z przedziału od 0 do 500.

Różnicuj kategorie

Przypisuje różne kolory lub wzorce każdemu znacznikowi danych, gdy na wykresie znajduje się tylko jedna seria danych.

Linie opadające

Rysuje linie od największej dodatniej wartości i najmniejszej ujemnej wartości w każdej kategorii do osi X. Opcja ta jest dostępna tylko dla wykresów liniowych i warstwowych.

Linie góra/dół

Rysuje linie od największego do najmniejszego punktu danej w każdej kategorii.Opcja ta jest dostępna dla wykresów liniowych.

Kąt pierwszego wycinka wykresu kołowego

Określa kąt pierwszego wycinka wykresu kołowego. Jest on mierzony w stopniach, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara od osi pionowej. Domyślną wartością jest 45 stopni.

Głębokość odstępu

Określa odległość między seriami danych na wykresie trójwymiarowym. Liczba, wpisana w polu, jest procentem szerokości znacznika (kolumny, słupka itd).

Głębokość wykresu

Określa głębokość (wymiar od frontu do tylnej ścianki) wykresu trójwymiarowego, w zależności od jego szerokości. Liczba, wpisana w polu, jest procentem szerokości wykresu.

Linie serii

Łączy końce znaczników danych każdej serii liniami. Opcja ta jest dostępna tylko dla skumulowanych (100%) wykresów słupkowych i kolumnowych.

Słupki góra/dół

Ta opcja jest przeznaczona dla wykresów giełdowych. Słupek góra/dół jest prostokątem, umieszczonym między ceną otwarcia a ceną zamknięcia giełdy w danym dniu. Opcja ta jest tylko dostępna dla wykresów liniowych.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Zmiana typu wykresu

Formatowanie układu znaczników danych


Polecenie Wykres nakładany (menu Format)

To polecenie określa typ i format wykresu nakładanego.

Opcja jest tylko dostępna wtedy, gdy został utworzony wykres nakładany.

Dostępne są tylko te opcje pola dialogu, które odnoszą się do wybranego typu wykresu.

Aby zmienić typ wykresu głównego, wybierz z menu Format polecenie Wykres.

Aby zmienić podział serii danych między wykresem głównym i nakładanym, wykorzystaj z menu Seria danych polecenia Przenieś na wykres oraz Przenieś na wykres nakładany .

Opcje pola dialogu

Typ wykresu nakładanego

Zmienia wykres nakładany na jeden z wymienionych w liście: Powierzchniowy, Słupkowy, Kolumnowy, Liniowy, Kołowy, Punktowy (XY).

Uwaga:  O ile wykres nakładany jest wykresem punktowym (XY), to wykres główny musi być także wykresem punktowym (XY).

Widok danych

Wyświetla ustawienia danych, dostępne dla wybranego typu wykresu. Wybierz żądane ustawienia.

Nakładanie

Na wykresie słupkowym lub kolumnowym ta opcja określa, jak bardzo słupki lub kolumny w poszczególnych kategoriach nakładają się na siebie. Liczba, wpisana w polu, jest procentem szerokości słupka lub kolumny. Wartość ujemna spowoduje powstanie odstępów między znacznikami.

Szerokość odstępu

Na wykresie słupkowym lub kolumnowym ta opcja określa wielkość wolnego miejsca między kategoriami. Liczba, wpisana w polu, jest procentem szerokości słupka lub kolumny. Liczba ta musi być wartością z przedziału od 0 do 500.

Różnicuj kategorie

Przypisuje różne kolory lub wzorce każdemu znacznikowi danych, gdy na wykresie znajduje się tylko jedna seria danych.

Linie opadające

Rysuje linie od największej dodatniej wartości i najmniejszej ujemnej wartości w każdej kategorii do osi X. Opcja ta jest dostępna tylko dla wykresów liniowych i powierzchniowych.

Linie góra/dół

Rysuje linie od największego do najmniejszego punktu danej w każdej kategorii.Opcja ta jest dostępna dla wykresów liniowych.

Kąt pierwszego wycinka wykresu kołowego

Określa kąt pierwszego wycinka wykresu kołowego. Jest on mierzony w stopniach, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara od osi pionowej. Domyślną wartością jest 45 stopni.

Linie serii

Łączy końce znaczników danych każdej serii liniami. Opcja ta jest dostępna tylko dla skumulowanych (100%) wykresów słupkowych i kolumnowych..

Słupki góra/dół

Ta opcja jest przeznaczona dla wykresów giełdowych. Słupek góra/dół jest prostokątem, umieszczonym między ceną otwarcia a ceną zamknięcia giełdy w danym dniu. Opcja ta jest tylko dostępna dla wykresów liniowych.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Zmiana typu wykresu nakładanego

Formatowanie układu znaczników danych


Polecenie Widok 3-D (menu Format)

To polecenie określa kąty, pod jakimi obserwujesz wykres trójwymiarowy.

Pozostaje niedostępne, jeżeli wykres nie jest wykresem trójwymiarowym.

Przykład wyświetla efekt aktualnych ustawień.

Opcje pola dialogu

Wyniesienie

Określa wysokość z jakiej obserwujesz wykres. Jest ona mierzona w stopniach. Dla wszystkich wykresów, z wyjątkiem kołowych i słupkowych, zakres wyniesienia wynosi od -90 stopni (wykres jest wyświetlony w ten sposób, jakby był obserwowany od spodu) do +90 stopni (wykres jest wyświetlony w ten sposób, jakby był obserwowany z góry). Dla wykresów słupkowych trójwymiarowych wyniesienie wynosi od 0 stopni do 44 stopni. Dla wykresów kołowych  od 10 stopni (musi być widoczna grubość wycinka wykresu) do 80 stopni (musi być widoczna powierzchnia wycinka).

Perspektywa

Określa wielkość perspektywy. Większa perspektywa powoduje, że znaczniki danych, znajdujące się w tylnej części wykresu, są mniejsze od znajdujących się na pierwszym planie, stwarzając wrażenie przestrzeni. Wartość perspektywy określa stosunek pierwszego planu wykresu do drugiego planu i zawiera się między 0 a 100. Perspektywa równa zero oznacza jej brak. W tym przypadku długość najbardziej oddalonej krawędzi jest równa długości krawędzi najbliżej położonej. Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli wybrana jest opcja Kąty proste.

Obrót

Określa obrót obszaru rysunku wokół osi Z (tj. osi pionowej). Obrót jest mierzony w stopniach i zawiera się w przedziale od 0 stopni do 360 stopni. Dla wykresów słupkowych trójwymiarowych zakres ten wynosi od 0 stopni do 44 stopni. Obrót o kąt 0 stopni powoduje wyświetlenie wykresu tak, jakby był obserwowany od strony osi X. Obrót o 180 stopni wyświetla wykres obserwowany od tyłu, co sprawia wrażenie, jakby serie danych były wykreślone w odwrotnej kolejności. Obrót o 90 stopni wyświetla wykres obserwowany z boku.

Kąty proste

Wyświetla osie pod kątem prostym, bez względu na ustawienia opcji Obrót i Wyniesienie. Wybierz to pole wyboru, aby wyświetlić osie pod kątem prostym. Wyczyść je wyboru, aby wyświetlić osie w perspektywie. Jeżeli wybrana jest ta opcja, to opcja Perspektywa nie jest dostępna.

Wysokość względem podstawy

Określa wysokość osi Z i ścianek względem długości osi X. Wysokość jest mierzona jako procent długości osi X. Na przykład, wartość 200% oznacza, że wysokość wykresu jest dwukrotnie większa od długości osi X. Zmiany w tym ustawieniu nie są obrazowane na Przykładzie, w polu dialogu.

Użyj

Wprowadza aktualne ustawienia na wykres, bez zamykania pola dialogu. W ten sposób możesz od razu zobaczyć efekt wprowadzonych zmian.

Domyślne

Przywraca wszystkim ustawieniom pola dialogu ich wartości domyślne. Jeżeli zmienisz typ wykresu, za pomocą polecenia z menu Galeria, formaty widoku trójwymiarowego nie zostaną zmienione na ich oryginalne wartości. Możesz je przywrócić, wybierając przycisk Domyślne

Autom. Skalowanie

Gdy zmieniasz rodzaj wykresu z dwuwymiarowego na trójwymiarowy, to czasami jest on zbyt mały. W przypadku wykresów z osiami pod kątem prostym i obrotem mniejszym od 45 stopni, ta opcja przeskalowuje wykres trójwymiarowy tak, że ma on rozmiar zbliżony do wykresu dwuwymiarowego.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego


Polecenie Liczba (menu Format)

To polecenie określa, w jaki sposób wyświetlane są w zaznaczonych komórkach arkusza danych liczby, data, czas oraz tekst, a także etykiety podziałki na osi wykresu. Wybierz w polu Format liczb jeden z wbudowanych formatów lub wpisz własny w polu Format.

Format komórki, zawierającej pierwszy punkt danych z pierwszej dołączonej serii, określa format etykiet podziałki dla osi pionowej. W standardowym arkuszu danych tą komórką jest komórka umieszczona w drugim wierszu drugiej kolumny.

W przypadku wykresów punktowych (XY), format pierwszej komórki, wykreślonej na osi X, określa format etykiet podziałki na osi poziomej.

Możesz usunąć własny format za pomocą przycisku Usuń. Nie możesz usunąć formatu wbudowanego.

Aby uzyskać listę formatowanych symboli, patrz: Symbole formatu liczb.

Jeżeli dokonany wybór zawiera komórki z różnymi formatami, pole Format jest puste. W przeciwnym przypadku, w polu wyświetlona jest nazwa formatu, przypisanego do zaznaczonych komórek arkusza danych.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Tworzenie własnych formatów liczb

Usuwanie własnych formatów liczb

Formatowanie liczb

Patrz także:

Formatowanie etykiet podziałki


Polecenie Szerokość kolumny (menu Format)

To polecenie zmienia szerokość wybranych kolumn.

Wystarczy, że zaznaczysz tylko jedną komórkę w kolumnie, aby zmienić szerokość kolumny.

Aby zmienić szerokość wszystkich kolumn, zaznacz cały wiersz.

Szerokość kolumny może wynosić od 1 do 255 znaków.

Pole Szerokość standardowa przywraca szerokość kolumny równą 9 znaków.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Zmiana szerokości kolumny


Polecenie Paleta kolorów (menu Format)

To polecenie umożliwia określenie własnych kolorów na palecie kolorów programu Microsoft Graph

Musisz dysponować monitorem kolorowym, aby określać kolory.

Na monitorze monochromatycznym, zamiast samych kolorów, wyświetlane są nazwy kolorów standardowych. Kolory własne mają nazwy Kolor1, Kolor2, itd.

Możesz zmienić kolor bezpośrednio, jeżeli wybierzesz przycisk Własny i klikniesz w polu koloru oraz przesuniesz strzałkę w pasku jaskrawości. Jeżeli wykorzystasz tę metodę, to nie musisz zmieniać wartości liczb w polach, w dolnej części pola dialogu edycji kolorów.

Istnieją dwa sposoby określenia koloru. Każdy sposób wykorzystuje trzy różne wartości, które razem określają kolor. Pierwszy z nich wykorzystuje ustawienia barwy, wysycenia i jaskrawości. Drugi  kolory podstawowe kolorowego monitora tj. czerwony, zielony i niebieski. Oba sposoby są niezależne i jednakowo dostępne. Zależy tylko od Ciebie, który z nich wybierzesz przy definiowaniu koloru

Opcje pola dialogu

Paleta kolorów

Wyświetla aktualną paletę kolorów.

Domyślny

Przywraca paletę 16 oryginalnych kolorów.

Własny

Wyświetla pole dialogu definiowania własnych kolorów.

Pole koloru

Duże pole kolorowe. Kliknięcie lub przeciągnięcie wskaźnika myszy w tym polu zmienia aktualny kolor. Zmiana jest przedstawiana w polu Kolor|Pełny, w polach Barwa, Wysycenie i Jaskrawość oraz w polach Czerwony, Zielony, Niebieski.

Pasek jaskrawości

Kolorowy pasek, umieszczony po prawej stronie pola koloru. Przeciąganie strzałki wzdłuż paska zmienia zawartość bieli lub czerni w aktualnym kolorze. Przynosi to ten sam efekt, co zmiana wartości w polu Jaskrawość.

Kolor|Pełny

Lewa strona tego pola wyświetla aktualny kolor. Prawa wyświetla kolor pełny, najbardziej zbliżony do koloru aktualnego. Aby wykorzystać kolor pełny najbardziej zbliżony do zdefiniowanego, kliknij dwukrotnie kolor pełny.

Barwa

Kolor podstawowy: czerwony, zielony, niebieski i ich uzupełnienia (żółty, karmazynowy, cyjan). Możesz zmienić odcień wpisując wartość od 0 do 239 lub kliknąć strzałkę. Zmiana tej wartości powoduje ten sam efekt co poziome przesunięcie w polu koloru.

Wysycenie

Wysycenie określa, jak bardzo różni się dany kolor od szarości. Możesz zmienić wysycenie wpisując wartość od 0 do 240 lub kliknąć strzałkę. Zmiana tej wartości powoduje ten sam efekt co pionowe przesunięcie w polu koloru.

Jaskrawość

Jasność (zawartość bieli) lub ciemność (zawartość czerni) bieżącego koloru. Możesz zmienić jaskrawość, wpisując wartość lub kliknąć strzałkę. Zmiana tej wartości powoduje ten sam efekt co przeciągnięcie strzałki w pasku jaskrawości.

Czerwony, Zielony, Niebieski

Zmiana zwartości koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego zmienia kolor. Możesz zmienić te wartości, jeżeli wpiszesz nowe lub klikniesz strzałki. Zmiana zawartości kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego jest inną metodą zmiany odcienia, nasycenia i jaskrawości.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Dopasowywanie kolorów


Polecenie Powierzchniowy (menu Galeria)
Polecenie Warstwowy (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na warstwowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu powierzchniowego . Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Zwykły wykres warstwowy

2.	Wykres warstwowy 100%

3.	Z liniami opadającymi

4.	Z liniami siatki

5.	Z etykietami obszarów

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Cofanie zmian


Polecenie Słupkowy (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na słupkowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu słupkowego. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Zwykły wykres słupkowy

2.	Wykres słupkowy jednej serii z różnymi wzorcami

3.	Skumulowany

4.	Nakładający się

5.	Skumulowany 100%

6.	Z pionowymi liniami siatki

7.	Z etykietami wartości

8.	Schodkowy

9.	Skumulowany, z liniami serii

10.	Skumulowany 100%, z liniami serii

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Więcej

Pole dialogu może wyświetlić maksymalnie osiem postaci wykresu.

Przycisk Więcej umożliwia wyświetlenie dodatkowych postaci wykresu. Powtórne naciśnięcie przycisku Więcej przywołuje podstawowe postacie wykresu.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Cofanie zmian


Polecenie Kolumnowy (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na kolumnowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Zwykły wykres kolumnowy

2.	Wykres kolumnowy jednej serii z różnymi wzorcami

3.	Skumulowany

4.	Nakładający się

5.	Skumulowany 100%

6.	Z poziomymi liniami siatki

7.	Z etykietami wartości

8.	Schodkowy (bez odstępów między kategoriami)

9.	Skumulowany, z liniami serii

10.	Skumulowany 100%, z liniami serii

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Więcej

Pole dialogu może wyświetlić maksymalnie osiem postaci wykresu.

Przycisk Więcej umożliwia wyświetlenie dodatkowych postaci wykresu. Powtórne naciśnięcie przycisku Więcej przywołuje podstawowe postacie wykresu.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Cofanie zmian


Polecenie Liniowy (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na liniowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Linie i znaczniki punktów danych

2.	Tylko linie

3.	Tylko znaczniki

4.	Linie i znaczniki oraz poziome linie siatki

5.	Linie i znaczniki oraz linie siatki

6.	Linie i znaczniki oraz skala logarytmiczna i poziome linie siatki

7.	Wykres typu minmaks ze znacznikami i liniami góra/dół

8.	Wykres typu minmakszamknięcie (giełdowy); musi zawierać trzy serie

9.	Wykres typu minmaksotwarciezamknięcie (giełdowy); musi zawierać cztery serie

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Więcej

Pole dialogu może wyświetlić maksymalnie osiem postaci wykresu.

Przycisk Więcej umożliwia wyświetlenie dodatkowych postaci wykresu. Powtórne naciśnięcie przycisku Więcej przywołuje podstawowe postacie wykresu.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Cofanie zmian


Polecenie Kołowy (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na kołowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Różne kolory i wzorce poszczególnych wycinków

2.	Taki sam kolor i wzorzec wszystkich wycinków opatrzonych etykietami kategorii

3.	Pierwszy wycinek wysunięty

4.	Wszystkie wycinki wysunięte

5.	Z etykietami kategorii

6.	Z etykietami podającymi wartości wyrażone w procentach

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Cofanie zmian


Polecenie Punktowy (XY) (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na punktowy (XY) i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Tylko znaczniki punktów danych

2.	Znaczniki tych samych serii połączone liniami

3.	Znaczniki oraz linie siatki

4.	Znaczniki oraz skala logarytmiczna i poziome linie siatki

5.	Znaczniki oraz skala podwójnie logarytmiczna i linie siatki

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY)

Cofanie zmian


Polecenie Złożony (menu Galeria)

To polecenie dodaje wykres nakładany i rozdziela serie danych między wykres główny i wykres nakładany.

Pierwsza grupa serii jest wykreślana na wykresie głównym, druga na wykresie nakładanym. Jeżeli jest nieparzysta ilość serii, to Microsoft Graph przypisuje dodatkowo jedną serię danych do wykresu głównego. Na przykład, jeżeli jest pięć serii, pierwsze trzy są wykreślone na wykresie głównym, pozostałe dwie na wykresie nakładanym.

Zmienia wykres na złożony i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenia Wykres i Wykres nakładany z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Wykres kolumnowy z nałożonym  wykresem liniowym

2.	Wykres kolumnowy z nałożonym wykresem liniowym posiadającymi osobną skalę osi Y

3.	Wykres liniowy z nałożonym drugim wykresem liniowym posiadającymi osobną skalę osi Y

4.	Wykres warstwowy z nałożonym wykresem kolumnowym

5.	Wykres kolumnowy z nałożonym wykresem liniowym, zawierającym trzy serie danych (do obrazowania obrotów giełdowych w powiązaniu z cenami minimalnymi i maksymalnymi oraz z cenami zamknięcia)

6.	Wykres kolumnowy z nałożonym wykresem liniowym, zawierającym cztery serie danych (do obrazowania obrotów giełdowych w powiązaniu z cenami minimalnymi i maksymalnymi oraz z cenami otwarcia i zamknięcia)

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie:

Tworzenie wykresu nakładanego

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Cofanie zmian


Polecenie Powierzchniowy 3-D (menu Galeria)
Polecenie Warstwowy 3-D (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na warstwowy trójwymiarowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Zwykły wykres warstwowy z trójwymiarowymi znacznikami

2.	Z obszarami opatrzonymi etykietami oraz z trójwymiarowymi znacznikami

3.	Z liniami opadającymi oraz z trójwymiarowymi znacznikami

4.	Z siatką oraz z trójwymiarowymi znacznikami

5.	Ułożenie trójwymiarowe

6.	Ułożenie trójwymiarowe z liniami siatki

7.	Ułożenie trójwymiarowe z liniami siatki osi X i Y

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego

Cofanie zmian


Polecenie Słupkowy 3-D (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na słupkowy trójwymiarowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Zwykły wykres słupkowy z trójwymiarowymi znacznikami

2.	Skumulowany

3.	Skumulowany 100%

4.	Zwykły z liniami siatki osi Z

5.	Zwykły z pierwszoplanowymi liniami siatki osi Z

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego

Cofanie zmian


Polecenie Kolumnowy 3-D (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na kolumnowy trójwymiarowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Zwykły wykres kolumnowy z trójwymiarowymi znacznikami

2.	Skumulowany z trójwymiarowymi znacznikami

3.	Skumulowany 100% z trójwymiarowymi znacznikami

4.	Z liniami siatki osi wartości (osi Z) oraz z trójwymiarowymi znacznikami

5.	Ułożenie trójwymiarowe

6.	Ułożenie trójwymiarowe z liniami siatki

7.	Ułożenie trójwymiarowe z liniami siatki osi X i Y

8.	Ułożenie trójwymiarowe z pierwszoplanowymi liniami siatki osi Z

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego

Cofanie zmian


Polecenie Liniowy 3-D (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na liniowy trójwymiarowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Ułożenie trójwymiarowe

2.	Ułożenie trójwymiarowe z liniami siatki

3.	Ułożenie trójwymiarowe z liniami siatki osi X i Y

4.	Ułożenie trójwymiarowe oraz skala logarytmiczna z liniami siatki

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego

Cofanie zmian


Polecenie Kołowy 3-D (menu Galeria)

To polecenie zmienia wykres na kołowy trójwymiarowy i zastępuje istniejący format, formatem właściwym dla wybranej postaci wykresu. Aby zmienić typ wykresu bez utraty własnych formatów oraz określić dodatkowe opcje, niedostępne w menu Galeria, wykorzystaj polecenie Wykres z menu Format.

Opcje pola dialogu

1.	Różne kolory i wzorce poszczególnych wycinków

2.	Taki sam kolor i wzorzec wszystkich wycinków opatrzonych etykietami kategorii

3.	Pierwszy wycinek wysunięty

4.	Wszystkie wycinki wysunięte

5.	Z etykietami kategorii

6.	Z etykietami podającymi wartości wyrażone w procentach

Własny

Otwiera pole dialogu Formatuj wykres, umożliwiając zmianę typu wykresu i dodatkowych opcji formatu. Przy pracy z wykresami złożonymi, o ile została zaznaczona seria danych na wykresie nakładanym, ta opcja otwiera pole dialogu Formatuj wykres nakładany.

Patrz także:

Najczęściej używane typy wykresów

Tworzenie nowego wykresu

Formatowanie widoku wykresu trójwymiarowego

Cofanie zmian


Polecenie Skorowidz (menu Pomoc)

To polecenie wyświetla spis tematów dostępnych w menu Pomoc.

Kliknij podkreślony termin, aby przejść do tego tematu.


Polecenie Skróty klawiaturowe (menu Pomoc)

To polecenie wyświetla spis tematów, które opisują działanie skrótów klawiaturowych w programie Microsoft Graph.

Kliknij podkreślony termin, aby przejść do tego tematu.


Polecenie Korzystanie z Pomocy (menu Pomoc)

To polecenie wyświetla informacje wprowadzające, które opisują, jak uruchomić polecenie Pomoc i posługiwać się nim.

Kliknij podkreślony termin, aby przejść do tego tematu.


Polecenie O programie Microsoft Graph (menu Pomoc)

To polecenie wyświetla numer wersji Microsoft Graph i informacje o prawach autorskich.


Skróty klawiaturowe

Klawisze funkcyjne

Klawisze do modyfikacji tekstu wykresu

Klawisze do modyfikacji w polu dialogu Dane komórki

Klawisze do modyfikacji w arkuszu danych

Klawisze do przesuwania i zaznaczania w arkuszu danych

Klawisze do zaznaczania elementów na wykresie


Klawisze do modyfikacji w polu dialogu Dane komórki

F2	Otwiera pole dialogu Dane komórki, umożliwiając poprawianie zawartości aktywnej komórki.

Backspace	Otwiera pole dialogu Dane komórki i usuwa jego zawartość.

Ctrl+; (średnik)	Otwiera pole dialogu Dane komórki i wprowadza bieżącą datę.

Ctrl+: (dwukropek)	Otwiera pole dialogu Dane komórki i wprowadza bieżącą godzinę.

Kiedy otwarte jest pole dialogu Dane komórki:

Esc	Zamyka pole dialogu Dane komórki bez zmieniania danych.

Enter	Wprowadza zawartość pola dialogu Dane komórki do komórki.

Home	Powoduje przejście na początek danych.

End	Powoduje przejście na koniec danych.

Strzałka w lewo	Przesuwa o jeden znak w lewo.

Strzałka w prawo	Przesuwa o jeden znak w prawo.

Shift+Strzałka w lewo	Rozszerza zaznaczenie o jeden znak w lewo.

Shift+Strzałka w prawo	Rozszerza zaznaczenie o jeden znak w prawo.

Backspace	Jeżeli żaden znak nie jest zaznaczony, to usuwa znak z lewej strony punktu wstawiania, w przeciwnym przypadku usuwa zaznaczony znak.

Del	Usuwa zaznaczony tekst.


Klawisze do modyfikacji w arkuszu danych

F2	Wyświetla pole dialogu Dane komórki, umożliwiając poprawianie zawartości aktywnej komórki.

Backspace	Wyświetla pole dialogu Dane komórki i usuwa jego zawartość.

Ctrl+;(średnik)	Wyświetla pole dialogu Dane komórki i wprowadza bieżącą datę.

Ctrl+:(dwukropek)	Wyświetla pole dialogu Dane komórki i wprowadza bieżącą godzinę.

Del	Usuwa dane, format lub jedno i drugie z zaznaczonych komórek. Odpowiada poleceniu Wyczyść z menu Edycja

Ctrl+X	Usuwa dane, format lub jedno i drugie z zaznaczonych komórek i umieszcza je w Schowku.  Odpowiada poleceniu Wytnij z menu Edycja.

Ctrl+V	Wkleja wycięte lub kopiowane dane i format ze Schowka do arkusza danych, rozpoczynając od zaznaczonej lewej-górnej komórki.  Odpowiada poleceniu Wklej z menu Edycja.

Ctrl+C	Kopiuje dane i format z  zaznaczonych komórek do Schowka.  Odpowiada poleceniu Kopiuj z menu Edycja.

Ctrl++(plus)	Wstawia jeden lub więcej wierszy lub kolumn do arkusza danych.  Odpowiada poleceniu Wstaw wiersz/kolumnę z menu Edycja.

Ctrl+-(minus)	Usuwa zaznaczone wiersze lub kolumny z arkusza danych.  Odpowiada poleceniu Usuń wiersz/kolumnę z menu Edycja.

Ctrl+A	Zaznacza wszystkie komórki w arkuszu danych.  Odpowiada poleceniu Zaznacz wszystko z menu Edycja.


Klawisze do przesuwania i zaznaczania w arkuszu danych

Przesuwanie aktywnej komórki lub rozszerzanie zaznaczenia:

Klawisze kierunkowe	Przesuwają o jedną komórkę w kierunku strzałki.

Shift+Klawisz kierunk.	Rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę w kierunku strzałki.

Home	Przesuwa punkt wstawiania na początek wiersza.

Ctrl+Home	Przesuwa punkt wstawiania do pierwszej komórki danych (wiersz 2, kolumna 2).

Shift+Home	Rozszerza zaznaczenie na początek wiersza.

Ctrl+Shift+Home	Rozszerza zaznaczenie do pierwszej komórki danych (wiersz 2, kolumna 2).

End	Przesuwa punkt wstawiania na koniec wiersza (ostatnia zajęta kolumna w arkuszu danych).

Ctrl+End	Przesuwa punkt wstawiania do najbardziej na prawo i najniżej położonej komórki danych (ostatniej komórki arkusza).

Shift+End	Rozszerza zaznaczenie na koniec wiersza.

Ctrl+Shift+End	Rozszerza zaznaczenie do ostatniej komórki danych.

Ctrl+Spacja	Zaznacza całą kolumnę.

Shift+Spacja	Zaznacza cały wiersz.

Ctrl+Shift+Spacja	Zaznacza cały arkusz danych.

Shift+Backspace	Anuluje zaznaczenie wszystkich komórek z wyjątkiem aktywnych.

Page Down	Przesuwa w dół o jedno okno.

Ctrl+Page Down	Przesuwa w prawo o jedno okno.

Shift+Page Down	Rozszerza zaznaczenie w dół o jedno okno.

Ctrl+Shift+Page Down	Rozszerza zaznaczenie w prawo o jedno okno.

Page Up	Przesuwa w górę o jedno okno.

Ctrl+Page Up	Przesuwa w lewo o jedno okno.

Shift+Page Up	Rozszerza zaznaczenie w górę o jedno okno.

Ctrl+Shift+Page Up	Rozszerza zaznaczenie w lewo o jedno okno.

Tab	Przesuwa w prawo o jedną komórkę.

Shift+Tab	Przesuwa w lewo o jedną komórkę.

Enter	Przesuwa w dół o jedną komórkę w obszarze wyboru.

Przesuwanie aktywnej komórki w obrębie obszaru zaznaczania:

Enter	Przesuwa o jedną komórkę w dół a następnie do pierwszej zaznaczonej komórki w następnej kolumnie.

Shift+Enter	Przesuwa o jedną komórkę w górę a następnie do ostatniej zaznaczonej komórki w poprzedniej kolumnie.

Tab	Przesuwa o jedną komórkę w prawo a następnie do pierwszej zaznaczonej komórki w następnym wierszu.

Shift+Tab	Przesuwa o jedną komórkę w lewo a następnie do ostatniej zaznaczonej komórki w poprzednim wierszu.

Ctrl+.(kropka)	Przesuwa do następnego narożnika obszaru zaznaczania zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Patrz także:

Poruszanie się po arkuszu danych


Klawisze do zaznaczania elementów na wykresie

Strzałka w prawo	Zaznacza następny element z danej grupy, potem przechodzi do następnej grupy.

Strzałka w lewo	Zaznacza poprzedni element z danej grupy, potem przechodzi do poprzedniej grupy.

Strzałka w górę	Zaznacza pierwszy element z następnej grupy.

Strzałka w dół	Zaznacza ostatni element z poprzedniej grupy.

Esc	Anuluje zaznaczenie wszystkich elementów.

Kolejność, w jakiej klawisze kierunkowe zaznaczają grupy elementów:

 1.  Wykres

 2.  Obszar rysunku

 3.  Podstawa wykresu trójwymiarowego

 4.  Ścianki wykresu trójwymiarowego

 5.  Legenda

 6.  Osie

 7.  Tekst

 8.  Strzałki

 9.  Linie siatki

10.  Pierwsza seria

11.  Druga seria itd

12.  Linie opadające

13. Linie góra/dół

14.  Linie serii

15.  Słupki góra/dół

Patrz także:

Wybieranie i zmienianie elementów na wykresie


Klawisze funkcyjne

F1	Otwiera okno Pomocy i wyświetla tematy dla wybranego polecenia, pola dialogu lub komunikatu.

Shift+F1	Dodaje znak zapytania do wskaźnika myszy. Możesz następnie takim wskaźnikiem wybrać polecenie lub kliknąć obszar ekranu. Kiedy wyświetlony jest wskaźnik ze znakiem zapytania, możesz nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy, o których chcesz uzyskać dodatkowe informacje.

F2	Wyświetla pole dialogu Dane komórki.

Alt+F4	Zamyka okno programu Graph i wstawia utworzony wykres do aktywnego dokumentu. Odpowiada poleceniu Koniec i powrót z menu Plik.

F8	Włącza lub wyłącza rozszerzanie zaznaczenia za pomocą klawiszy kierunkowych. Kiedy jest włączone, klawisze kierunkowe rozszerzają zaznaczenie, zamiast powodować przeniesienie aktywnej komórki i w pasku stanu w prawej dolnej części okna Graph wyświetla się napis "WYB".

F10	Uaktywnia pasek menu (odpowiada funkcji klawisza Alt).


Klawisze do modyfikacji tekstu wykresu

Esc	Kończy poprawianie, anuluje wprowadzone zmiany.

Enter	Wstawia znak końca linii.

Home	Przesuwa punkt wstawiania na początek linii.

Ctrl+Home	Przesuwa punkt wstawiania na początek tekstu.

End	Przesuwa punkt wstawiania na koniec linii.

Ctrl+End	Przesuwa punkt wstawiania na koniec tekstu.

Strzałka w lewo	Przesuwa punkt wstawiania o jeden znak w lewo.

Shift+Strzałka w lewo	Rozszerza zaznaczenie o jeden znak w lewo.

Ctrl+Strzałka w lewo	Przesuwa punkt wstawiania o jeden wyraz w lewo.

Strzałka w praw	Przesuwa punkt wstawiania o jeden znak w prawo.

Shift+Strzałka w prawo	Rozszerza zaznaczenie o jeden znak w prawo

Ctrl+Strzałka w prawo	Przesuwa punkt wstawiania o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+X	Przenosi zaznaczone znaki do Schowka. Odpowiada poleceniu Wytnij z menu Edycja.

Ctrl+C	Kopiuje zaznaczone znaki do Schowka. Odpowiada poleceniu Kopiuj z menu Edycja.

Ctrl+V	Jeżeli nie jest zaznaczony żaden znak, wkleja zawartość Schowka na lewo od punktu wstawiania, w przeciwnym przypadku zastępuje zaznaczenie zawartością Schowka. Odpowiada poleceniu Wklej z menu Edycja.

Backspace	Jeżeli żaden znak nie jest zaznaczony, to usuwa znak z lewej strony punkt wstawiania w przeciwnym przypadku usuwa zaznaczony znak.

Del	Usuwa zaznaczony tekst.


Pomoc Microsoft Graph

Kliknij temat lub przycisk Szukaj, aby odnaleźć żądaną informację.

Jak wykorzystywać Microsoft Graph

Informacje podstawowe o Microsoft Graph

Tworzenie nowego wykresu

Jak ...

Patrz także:

Polecenia i menu

Skróty klawiaturowe

Definicje pojęć

By uzyskać informacje o korzystaniu z opcji Pomoc, naciśnij klawisz F1.


Tworzenie nowego wykresu

Poniższy opis stanowi zestaw czynności, związanych z tworzeniem nowego wykresu. By uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych etapach tworzenia wykresu, kliknij podkreślony temat.

Jak utworzyć nowy wykres:

1.	Wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić wykres.

2.	Wstaw wykres Microsoft Graph do dokumentu, postępując zgodnie z instrukcjami dokumentacji głównej aplikacji, dotyczącymi tworzenia dokumentu.

Na ekranie otworzy się okno programu Graph. Jeżeli główna aplikacja przesyła dane do programu Graph, to wyświetlony zostanie wykres z tymi danymi. Jeżeli główna aplikacja nie przesyła danych do programu Graph, to wyświetlony zostanie domyślny arkusz danych i wykres

3.	Wpisz dane bezpośrednio do arkusza danych lub importuj dane z innego pliku.

Graph automatycznie utworzy wykres w oparciu o dane.

4.	Sformatuj dane.

5.	Zmień rodzaj wykresu na taki, który najlepiej zobrazuje dane.

6.	Dodaj tytuł i inny tekst wykresu.

7.	Zmień wygląd dowolnego elementu na wykresie.

8.	Zmień rozmiar okna wykresu, aby nadać wykresowi żądane rozmiary.

9.	Zaktualizuj wykres w dokumencie i zakończ pracę z programem Graph.

Wykres w dokumencie zawiera teraz wszystkie dokonane zmiany, jednakże nie został on jeszcze zachowany. Wykres i dane do wykresu zostaną zachowane, gdy wybierzesz w głównej aplikacji polecenie Zachowaj z menu Plik.


Jak . . .

...wprowadzić i dokonać poprawek danych

Informacje podstawowe

Zmiana szerokości kolumny

Kopiowanie danych

Usuwanie danych

Usuwanie wierszy i kolumn

Importowanie danych

Wstawianie wierszy i kolumn

Poruszanie się po arkuszu danych

Przesuwanie danych

Zaznaczanie komórek

Cofanie zmian

...rozmieścić dane na wykresie

Informacje podstawowe

Definiowanie serii w wierszach lub kolumnach

Wprowadzanie danych do wykresu nakładanego

Wprowadzanie danych do wykresu punktowego (XY)

Włączanie i wyłączanie danych z wykresu

...formatować dane

Informacje podstawowe

Zmiana czcionek w arkuszu danych

Tworzenie własnych formatów liczb

Usuwanie własnych formatów liczb

Formatowanie liczb

Formatowanie etykiet podziałki

...zaznaczyć i zmienić elementy na wykresie

Informacje podstawowe

Dopasowywanie wartości danych na wykresie

Strzałki

Osie

Oznaczenia osi

Tytuł wykresu

Znaczniki danych

Etykiety punktów danych

Linie siatki

Legenda

Wykres nakładany

Obszar rysunku

Kreski podziałki

Etykiety podziałki

Tekst nIedołączony

Widok 3-D

...dokonać edycji bieżącego wykresu

Informacje podstawowe

Zmiana typu wykresu

Kopiowanie całego wykresu

Zakończenie pracy z programem Graph

Ustawianie wykresu domyślnego

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu

Cofanie zmian

Aktualizacja zmian dokonanych na wykresie


Polecenia i menu

Możesz uzyskać informacje na temat każdego polecenia programu Graph, naciskając kombinację klawiszy Shift+F1, a następnie wybierając polecenie.

Menu Plik

Import danych

Wykres Excel

Zaktualizuj

Przyjmij jako domyślny

Koniec i powrót

Menu Edycja

Cofnij

Wytnij

Kopiuj

Kopiuj wykres

Wklej

Wyczyść

Zaznacz wszystko

Usuń wiersz/kolumnę

Wstaw wiersz/kolumnę

Menu Seria danych

Wykreśl na osi X

Z wierszem/kolumną

Bez wiersza/kolumny

Seria danych w wierszach

Seria danych w kolumnach

Przenieś na wykres nakładany

Przenieś na wykres

Menu Galeria

Warstwowy

Słupkowy

Kolumnowy

Liniowy

Kołowy

Punktowy (XY)

Złożony

Warstwowy 3-D

Słupkowy 3-D

Kolumnowy 3-D

Liniowy 3-D

Kołowy 3-D

Menu Wykres

Tytuły

Etykiety danych

Dodaj strzałkę/Usuń strzałkę

Dodaj legendę/Usuń legendę

Osie

Linie siatki

Menu Format

Wzorce

Czcionka

Tekst

Skala

Legenda

Liczba

Szerokość kolumny

Wykres

Wykres nakładany

Widok 3-D

Paleta kolorów

Menu Okno

Wykres

Arkusz danych

Widok 400%

Widok 200%

Widok 100%

Widok 66%

Widok 50%

Widok 33%

Menu Pomoc

Skorowidz

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z Pomocy

O programie Microsoft Graph

Menu Sterowania

Przywróć

Przesuń

Rozmiar

Do ikony

Pełny ekran

Zamknij

Przełącz na

Następne


Polecenie Wykres (menu Okno)

To polecenie powoduje przejście do okna Wykres, umożliwiając formatowanie wykresu.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F6


Polecenie Arkusz danych (menu Okno)

To polecenie powoduje przejście do okna Arkusza danych, umożliwiając wprowadzenie i modyfikację danych.

Klawisze skrótu:  Ctrl+F6


Polecenie Widok 400% (menu Okno)

To polecenie wyświetla wykres w skali 4:1.

Pozostaje niedostępne, jeżeli wykres będzie za duży, aby wyświetlić go na ekranie w takim powiększeniu.

Patrz także:

Polecenie Widok 200%

Polecenie Widok 100%

Polecenie Widok 66%

Polecenie Widok 50%

Polecenie Widok 33%

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu


Polecenie Widok 200% (menu Okno)

To polecenie wyświetla wykres w skali 2:1.

Pozostaje niedostępne, jeżeli wykres będzie za duży, aby wyświetlić go na ekranie w takim powiększeniu.

Patrz także:

Polecenie Widok 400%

Polecenie Widok 100%

Polecenie Widok 66%

Polecenie Widok 50%

Polecenie Widok 33%

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu


Polecenie Widok 100% (menu Okno)

To polecenie wyświetla wykres w skali 1:1.

Patrz także:

Polecenie Widok 400%

Polecenie Widok 200%

Polecenie Widok 66%

Polecenie Widok 50%

Polecenie Widok 33%

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu


Polecenie Widok 66% (menu Okno)

To polecenie wyświetla wykres w skali 2:3.

Patrz także:

Polecenie Widok 400%

Polecenie Widok 200%

Polecenie Widok 100%

Polecenie Widok 50%

Polecenie Widok 33%

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu


Polecenie Widok 50% (menu Okno)

To polecenie wyświetla wykres w skali 1:2.

Patrz także:

Polecenie Widok 400%

Polecenie Widok 200%

Polecenie Widok 100%

Polecenie Widok 66%

Polecenie Widok 33%

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Zmienianie wyświetlanego rozmiaru wykresu


Polecenie Widok 33% (menu Okno)

To polecenie wyświetla wykres w skali 1:3.

Patrz także:

Polecenie Widok 400%

Polecenie Widok 200%

Polecenie Widok 100%

Polecenie Widok 66%

Polecenie Widok 50%

Czynności, przy których wykorzystywane jest to polecenie

Zmienianie rozmiaru wyświetlanego wykresu